目录

简介

如何配置网络接口的双工设置在ESA的？

简介

本文描述冲突错误警报的原因。

冲突错误警报生成，当在您的思科电子邮件安全工具(ESA)时的以太网设置不正确地配置。典型地这些错误出现，当它附加ESA和交换机端口的媒介设置不配比。

验证您的网络设置并且确保您的网络交换机和您的ESA设置为同一个速度和双工设置。

如何配置网络接口的双工设置在ESA的？

CLI命令的etherconfig可以用于配置多种以太网设置例如双工设置(全双工/半)和接口(10/100/1000 Mbps)的吞吐量。

默认情况下，接口自动地选择媒介设置;然而，如果系统生成冲突错误改写此设置也许是必要的。

关于在以太网接口的媒介设置的信息，请参阅AsyncOS高级配置指南。