目录

简介

先决条件

是支持什么集中管理机器最大团星里？

简介

描述支持本文集中管理设备最大团星里。

先决条件

本文档中的信息根据思科电子邮件安全工具和AsyncOS所有版本。

是支持什么集中管理机器最大团星里？

为了完成最佳性能，思科建议用户对20个设备或少量限制所有单个集群。