目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

Error:nic_get_channel:INVALID_NICNUM

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍在运行思科自适应安全设备(ASA)8.4(2)或更高版本时可能出现的INVALID_NICNUM错误。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于思科自适应安全设备(ASA)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

Error:nic_get_channel:INVALID_NICNUM

问题

当您运行ASA 8.4(2)或更高版本时，ASA可能会打印到控制台消息，类似如下：

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275

或

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3

注意：十六进制值和网卡编号可能会发生变化。

解决方案

此问题为修饰问题，在ASA上配置snmp-server命令时会触发。

以下Cisco Bug ID用于在适当的平台上跟踪此问题：

- 仅 5505

CSCtq96332(仅注册客户)— ASA 5505将“INVALID_NICNUM”消息记录到控制台(此问题在版本8.4(2)2和更高版本中已解决。)

- 非5505

CSCtr83349(仅注册客户)- ASA将“INVALID_NICNUM”消息记录到控制台(此问题在8.4(2)6及更高版本中已解决。)

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems