目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

配置

启用在必需的接口的IPv6

哪里需要定义IPv6访问列表

指定Ipv6 route信息

验证

故障排除

相关信息

简介

本文描述使在思科可适应安全工具的基本配置(ASA)的IPv6为了传递IPv6数据包。使用可适应安全设备管理器(ASDM)，此配置显示。支持在IPv6数据包的Cisco ASA从Cisco ASA软件版本7.0(1)本身是可得到。然而，配置的支持通过ASDM从Cisco ASDM软件版本6.2向前是可得到。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 与版本8.2的Cisco ASA

- 与版本6.3的Cisco ASDM

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

为了通过ASA传递IPv6数据包，请完成这些高层次步骤：

1. 启用在必需的接口的IPv6。

2. 哪里需要定义IPv6访问列表。

3. 指定Ipv6 route信息。

配置

完成这些详细步骤。

启用在必需的接口的IPv6

1. 选择Configuration>设备设置>接口，选择必需的接口，并且单击编辑。

2. 点击IPv6选项卡为了指定相关IPv6设置。

3. 选择Enable (event) IPv6选项，然后单击添加在接口IPv6地址段。

4. 单击 Ok。

5. 点击OK键为了恢复回到接口窗格。

哪里需要定义IPv6访问列表

1. 选择Configuration>防火墙>Access规则，并且点击添加下拉式按钮为了选择添加IPv6访问规则选项。新窗口出现：

2. 在为了添加另一访问请规定从添加下拉菜单后的选项请点击OK键，并且点击插入键。

3. 单击 Ok。配置的访问规则能被看到此处：

4. 选择IPv6访问规则唯一选择。

指定Ipv6 route信息

1. 选择Configuration>设备设置>路由>静态路由，并且单击添加为了添加路由。

2. 点击OK键为了恢复回到静态路由窗格。

3. 选择IPv6路由为了只查看已配置的路由。

这推断基本配置要求为了ASA能路由IPv6数据包。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- ASA配置示例和TechNotes

- 配置IPv6寻址

- 技术支持和文档 - Cisco Systems