目录

案例分析网络拓扑结构

目的

地址规划

案例描述

排错工具

如何利用ASA发现并应急处理DDOS攻击

案例结果

案例分析网络拓扑结构

目的

在阅读完本案例后，可以利用ASA发现并应急处理TCP 泛洪类的DDOS攻击。

地址规划

Server C

真实地址是10.1.1.50

地址转换后的地址是192.168.1.50

案例描述

在一个周一的早上，XYZ公司的网络管理员突然接到员工报障，反映打开位于Web服务器群的Server_C网页很慢甚至无法打开。接到报障后XYZ公司的管理员马上检查路由器的相关信息，除了入口流量大以外，在路由器侧没有任何异常，此时该管理员将目光投向了ASA。

排错工具

1）ASDM

2）Show 命令

如何利用ASA发现并应急处理DDOS攻击

1) 通过ASDM发现每秒的TCP连接数突增。

2）利用 show perfmon 命令检查连接状态，发现每秒的TCP连接数高达2059个，半开连接数量则是1092个每秒。从公司的日常记录看，此时这两个连接数量属于不正常的范围。

3）利用show conn命令察看不正常连接的具体信息，例如源/目的地址以及源/目的端口。在本案例中发现随机的源地址和端口去访问相同的目的地址10.1.1.50的80端口，并且这些TCP的连接都是半开连接属于TCP SYN泛洪攻击。

4）利用ASDM发现半开（TCP SYN 泛洪）攻击存在，并且连接数量突增。

5）利用TCP Intercept机制应急处理TCP的半开连接攻击。利用ACL及Class-Map来分类流量，在Policy-Map下限制最大的半开连接数，在本案例中为100。

6) 利用ASDM检查，是否TCP intercept机制起效。由此可见连接数和TCP SYN攻击的曲线都有所下降。所以证明TCP intercept机制生效。但是总连接数还是处于一个不正常的状态。

7）限制每个客户端所能产生的最大连接数从而实现对垃圾连接的限制。

8）通过ASDM检查当前连接状态。发现连接数开始下降并恢复正常。

9）利用ASDM跟踪攻击状态。此时攻击还是存在的但是ASA阻断了它们并保护了服务器的运行。

案例结果

经过在ASA上的调试，公司内部职员可以顺利的访问位于Web服务器群 Server_C。