目录

简介

VPC 2.4

VPC 3.0.x/AMPPC3000

简介

本文介绍在AMP VPC（虚拟私有云）中重置OPAdmin/root密码的过程。 请确保您具有对计算机的控制台访问权限。这可以通过UCS CIMC门户或物理KVM控制台(如果是AMPPC3000（或）)在虚拟设备的情况下通过VM远程控制台。

VPC 2.4

-1)在重新启动虚拟私有云期间，按F10中断虚拟机的启动过程。

—2)您将获得类似以下内容：

—3)单击“e”

—4)将出现以下屏幕，请转到内核并再次单击“e”：

-5)在从不之后，如图所示添加图中所示的“单”文本：

—6)在GRUB屏幕中单击enter和“b”。

—7)在您获得根提示符后，请继续使用passwd命令，并提供新密码：

-8)重新启动VPC，尝试使用新密码集登录。

VPC 3.0.x/AMPPC3000

由于CentOS版本更改，重新设置根密码的过程有点不同。

-1)在重新启动虚拟私有云期间，按F10中断虚拟机的启动过程。

—2)您将获得类似以下内容：

—3)单击“e”

- 4)将出现以下屏幕，请滚动输出进入“fi”部分，并更改“ro”部分：

到"rw init=/sysroot/bin/sh"，如以下屏幕所示：

-5)单击Ctrl-X

- 6)一旦出现外壳，请执行“chroot /sysroot”命令：

—7)继续使用passwd命令，并提供新密码：

-8)重新加载VPC并使用新密码登录。