目录

对Windows服务名称的更改

对安装文件夹的更改

对注册表项的更改

重要

更改Windows连接器向Windows安全中心注册的方式。

概述

Windows连接器安装的属性有一些更改，行为更改也很重要，需要注意。这些更改将在下面详细介绍。

对Windows服务名称的更改

Windows连接器版本5.x.x到7.3.x的版本号附加在各自Windows服务名称的末尾：

从版本7.4.1及更高版本开始，Windows服务名称将不再将版本附加到结尾：

对安装文件夹的更改

Windows连接器版本5.x.x到7.3.x在其安装文件夹中包含特定于版本的文件夹。从7.4.1开始，此文件夹仍然存在，但附加信息会附加到文件夹名称：

版本5.x.x到7.3.x（之前）

版本7.4.1及更高版本（之后）

对注册表项的更改

Windows连接器版本5.x.x到7.3.x包含一些注册表项，其中包括它们各自的版本。从7.4.1开始，这些项将从注册表项名称中删除

版本5.x.x到7.3.x（之前）

版本7.4.1及更高版本（之后）

重要

请注意，在升级到7.4.1或更高版本后，任何依赖于Windows连接器上述任何属性的第三方工具或脚本都需要更新。

更改Windows连接器向Windows安全中心注册的方式。

Windows连接器5.x.x到7.3.x仅在启用TETRA引擎并完全下载并应用第一组定义时，才会向Windows安全中心注册。

从版本7.4.1开始，Windows连接器现在将自动注册到Windows安全中心，而不考虑TETRA引擎设置和/或定义状态。