目录

简介

企业Linux版本6

企业Linux版本7

企业Linux版本8

Ubuntu版本20.04 LTS

Amazon Linux版本2

图例

备注

简介

此表包含思科安全终端Linux连接器更新的重新启动要求。有关Linux连接器支持的操作系统的详细信息，请参阅Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS兼容性文章。

企业Linux版本6

从版本

至版本

1.7.0

和

1.8.1

和

1.10.0

和

1.12.2

和

1.12.4

和

1.7.0及以上版本

请参阅注释1

请参阅注释3

请参阅附注4

1.8.1及以上版本

1.10.0及更高版本

1.12.2及以上版本

1.12.4及更高版本

企业Linux 7 版

从版本

至版本

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.8.4

1.9.0

1.9.1

1.10.0

和

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

请参阅注释2

1.8.4

1.9.0

1.9.1及以上版本

企业Linux 8 版

从版本

至版本

1.13.0

和

1.13.0及更高版本

Ubuntu版本20.04 LTS

从版本

至版本

1.15.0

和

1.15.0及更高版本

Amazon Linux版本2

从版本

至版本

1.16.0

和

1.16.0及更高版本

图例

不需要重新启动

可能需要重新启动

需要重新启动

备注

1.更新RedirFS内核模块需要重新启动。详细信息请参阅CSCvo74991。

2.如果运行RHEL/CentOS 7.5（3.10.0-862内核）或更高版本，则需要重新启动。详细信息请参阅CSCvn39498。

3.更新RedirFS内核模块需要重新启动。有关详细信息，请参阅CSCvt25576。

4.更新RedirFS内核模块需要重新启动。有关详细信息，请参阅CSCvt54122和CSCvu07130。