Contents

Introduction

终端Linux连接器排除的AMP在CentOS的7.4.1708 Sophos 9.14.0

Introduction

需要配置一些防病毒产品是与终端Linux连接器的AMP兼容。

终端Linux连接器排除的AMP在CentOS的7.4.1708 Sophos 9.14.0

1. 配置Sophos使用为文件系统监控(Sophos KB118216) fanotify。

2. 配置Sophos从扫描排除/opt/cisco/amp和所有子目录。

3. 配置终端的AMP能排除以下目录和子目录(请参阅创建和管理排除) ：

- /opt/sophos-av

- Sophos检疫目录