目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

拓扑概述

BFD状态

场景

场景1.抖动原因：bfd-deleted

场景2.抖动原因：超时

场景3.抖动原因：不适用

场景4.抖动原因：远程关闭

相关信息

简介

本文档介绍Cisco vEdge路由器上的各种双向转发检测(BFD)抖动原因。

先决条件

要求

思科建议您了解Cisco SDWAN解决方案。

使用的组件

本文档基于运行19.2.1的Cisco云vEdge路由器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

拓扑概述

本文档不限于任何特定拓扑。

本文档中某些重要组件的IP地址和颜色：

组件

系统IP

VPN 0 IP /颜色

VPN 0 IP /颜色

VEDGE-1

10.13.13.13

192.168.1.4 / mpls

192.168.2.4 / mpls

VEDGE-2

10.15.15.15

192.168.1.8 /商业互联网

192.168.2.8 /商业互联网

vSmart

10.8.8.8

192.168.1.3 /默认

不适用

vManage

10.7.7.7

192.168.1.1 /默认

不适用

BFD状态

Cisco vEdge路由器上“flap-reason”的可能值为：

1.bfd-deleted - BFD关闭，因为控制平面已将其删除。

删除BFD时，您会发出两个通知。一个用于BFD关闭，一个用于BFD删除。

2. timeout — 远程端没有BFD响应。

3. remote-down — 远程端发送了一个BFD数据包，表明它已进入down-state。4.

4.不适用 — 不适用。当首次创建BFD会话和BFD会话启动时，会设置此设置。

场景

场景1.抖动原因：bfd-deleted

在VEDGE-1路由器上执行端口跃点并重现此场景：

HUB-1# request port-hop color biz-internet

VEDGE-1# show log tail -f /var/log/tmplog/vdebug

local7.debug: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: vdaemon_disable_my_tloc[1308]: %VDAEMON_DBG_EVENTS-1: Disabling tloc ge0_1.

local7.debug: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: vdaemon_send_tloc_info[8282]: %VDAEMON_DBG_MISC-1: Sending TLOC: ifname:ge0_1 color:biz-internet spi:1499 smarts:1 manages:1 state:DOWN LR encap: 0 LR hold time : 7000 Pairwise-Keys Disabled  key-id 0

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vsmart peer-system-ip:10.8.8.8 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.3 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:default uptime:"0:00:35:57" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vmanage peer-system-ip:10.7.7.7 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.1 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:mpls uptime:"0:01:56:34" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 FTMD[1126]: %Viptela-VEDGE-1-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 src-ip:192.168.2.4 dst-ip:192.168.1.6 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12347 local-system-ip:10.13.13.13 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.14.14.14 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:bfd-deleted

检查BFD并控制企业互联网上的连接正常运行时间：

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.1.4  12366    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      mpls          default       192.168.1.3   12946    up     0:00:03:47  0           -       -     No

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:52  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.1.4  12366    192.168.1.10  12346   0.0.0.0  dtls       mpls          mpls          192.168.1.10  12346    up     0:00:03:47  0           -       -     -

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0  dtls       biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:00:31  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls      biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:01:52  0           -       -     No

VEDGE-1# sh bfd sess | t

SRC    DST                 SITE                                     DETECT      TX

SRC IP   DST IP    PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR         STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.4  192.168.1.6   ipsec  12366  12347  10.14.14.14  14    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.6   ipsec  12366  12387  10.14.14.14  14    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.6   ipsec  12426  12347  10.14.14.14  14    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.6   ipsec  12426  12387  10.14.14.14  14    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.8   ipsec  12366  12406  10.15.15.15  15    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.8   ipsec  12366  12366  10.15.15.15  15    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.8   ipsec  12426  12406  10.15.15.15  15    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.8   ipsec  12426  12366  10.15.15.15  15    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.11  ipsec  12366  12346  10.16.16.16  16    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.11  ipsec  12366  12426  10.16.16.16  16    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.11  ipsec  12426  12346  10.16.16.16  16    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.11  ipsec  12426  12426  10.16.16.16  16    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.12  ipsec  12366  12426  10.17.17.17  17    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.12  ipsec  12366  12406  10.17.17.17  17    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.12  ipsec  12426  12426  10.17.17.17  17    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.12  ipsec  12426  12406  10.17.17.17  17    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.3.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.4.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.3.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.4.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

您还可以清除VEDGE-1上的控制连接以测试此场景（也禁用TLOC）：

local1.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 confd[897]: audit user: admin/60155 CLI 'clear control connections'

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vsmart peer-system-ip:10.8.8.8 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.3 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:default uptime:"0:00:00:51" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vmanage peer-system-ip:10.7.7.7 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.1 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:mpls uptime:"0:00:01:09" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 FTMD[1126]: %Viptela-VEDGE-1-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 src-ip:192.168.2.4 dst-ip:192.168.1.6 proto:ipsec src-port:12426 dst-port:12347 local-system-ip:10.13.13.13 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.14.14.14 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:bfd-deleted

此次检查mpls和商业互联网颜色的正常运行时间：

VEDGE-1# sh bfd sess | t

SRC    DST                 SITE                                     DETECT      TX

SRC IP   DST IP    PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR         STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.4  192.168.1.6   ipsec  12366  12347  10.14.14.14  14    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.6   ipsec  12366  12387  10.14.14.14  14    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.6   ipsec  12426  12347  10.14.14.14  14    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.6   ipsec  12426  12387  10.14.14.14  14    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.8   ipsec  12366  12406  10.15.15.15  15    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.8   ipsec  12366  12366  10.15.15.15  15    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.8   ipsec  12426  12406  10.15.15.15  15    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.8   ipsec  12426  12366  10.15.15.15  15    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.11  ipsec  12366  12346  10.16.16.16  16    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.11  ipsec  12366  12426  10.16.16.16  16    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.11  ipsec  12426  12346  10.16.16.16  16    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.11  ipsec  12426  12426  10.16.16.16  16    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.12  ipsec  12366  12426  10.17.17.17  17    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.12  ipsec  12366  12406  10.17.17.17  17    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.12  ipsec  12426  12426  10.17.17.17  17    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.12  ipsec  12426  12406  10.17.17.17  17    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.3.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.4.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.3.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.4.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:54  3

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.1.4  12366    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls     mpls          default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:41  0           -       -     No

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls     biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:59  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.1.4  12366    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls     mpls          mpls          192.168.1.10  12346    up     0:00:01:42  0           -       -     -

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls     biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:00:01  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls     biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:01:59  0           -       -     No

场景2.抖动原因：超时

您可以通过关闭底层中的接口在VEDGE-1上禁用TLOC（本例中为biz-internet）来重现此场景。

在VEDGE-1端禁用TLOC之前，VEDGE-2上的BFD状态：

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:03:15  2

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12366  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:03:15  2

在重现问题后登录VEDGE-2:

local7.info: Mar 20 10:00:04 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:0:4 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.2.14 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12426 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.18.18.18 remote-color:"biz-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

local7.info: Mar 20 10:00:05 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:0:4 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.4.40 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12366 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.19.19.19 remote-color:"biz-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:21:56  3

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   down   7           1000      NA          1

场景3.抖动原因：不适用

您可以通过在上一个场景的底层接口上执行no shut来重现此场景。

local7.info: Mar 20 10:01:20 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:1:18 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.11 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12346 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.16.16.16 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

local7.info: Mar 20 10:01:20 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:1:18 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.2.11 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12426 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.16.16.16 remote-color:"biz-internet" new-state:up deleted:false flap-reason:na

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:22:32  3

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:00:04  1

场景4.抖动原因：远程关闭

您可以在VEDGE-1上以特定颜色（本例中为mpls）使用no control-connections命令重现此场景。

VEDGE-1上的日志：

vpn 0

interface ge0/0

ip address 192.168.1.4/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color mpls

no control-connections

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:17:54  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls      biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:02:37  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls      biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:22:44  0           -       -     No

VEDGE-2上的日志：

local7.info: Mar 20 11:36:40 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:40 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:remote-down

local7.info: Mar 20 11:36:40 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:40 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:remote-down

local7.info: Mar 20 11:36:41 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:41 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

local7.info: Mar 20 11:36:41 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:41 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12406  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:05:27  16

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12406  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:05:27  9

相关信息

- 排除双向转发检测和数据平面连接问题

- 技术支持和文档 - Cisco Systems