目录

简介

使用的组件

RAID（独立磁盘冗余阵列）

RAID类型

可用实施

JBOD（只是一堆磁盘）

RAID与JBOD的区别

ENCS（企业网络计算系统）

Catalyst 8300 UCPe（通用客户端设备）1N20

ENCS M-RAID控制器卡硬件安装指南

RAID和存储相关故障排除

硬盘(HDD)

RAID控制器卡（仅ENCS适用）

相关文章和文档

简介

本文档介绍用于管理ENCS和c8300 UCPE 1N8设备上的多个硬盘驱动器的JBOD和RAID方法。

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件组件：

- ENCS5412

- ENCS5406

- Catalyst 8300 UCPe 1N20

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

RAID（独立磁盘冗余阵列）

它是一种用于计算机系统的技术，通过结合使用多个硬盘驱动器(HDD)或固态驱动器(SSD)来提高数据可靠性、改善性能或同时使用这两种技术。RAID允许以不同的方式（称为“RAID级别”）存储数据，每种方式都有自己的性能、冗余和容量平衡。这些优势（取决于配置）通过在多个磁盘上复制数据（如果一个磁盘发生故障，仍可以从另一个磁盘检索数据）和在多个磁盘上分布数据，以及提高数据读取和写入速度（同时写入），防止数据丢失。

RAID类型

- RAID 0（条带化）：

将数据平均拆分到两个或更多磁盘上，没有冗余。这提高了性能，但没有提供容错能力；如果一个磁盘发生故障，阵列上的所有数据都将丢失（因为这种技术会将数据拆分为数据块/数据段/数据条，然后将数据块交替写入阵列中的每个磁盘）。

- RAID 1（镜像）：

跨两个或多个磁盘复制数据。这提供了高容错能力，但需要更多的磁盘空间。读取的性能提高了，但写入的性能没有提高。

- RAID 5（带奇偶校验的分条）：

数据和奇偶校验（错误检查）信息分布在三个或更多磁盘上。它提供了性能、存储容量和容错能力的平衡。如果一个磁盘发生故障，则可以从奇偶校验信息重建数据。

- RAID 6（带双奇偶校验的分条）：

类似于RAID 5，但具有双奇偶校验，允许两个磁盘发生故障而不丢失数据。这样可提供更高的容错能力，但需要额外增加一个磁盘容量即可。

- RAID 10（或1+0）：

将镜像和条带化结合起来，提供冗余和更高的性能。它至少需要四个磁盘，并提供高容错能力和改进的读/写速度。

可用实施

- 软件RAID:

使用主机系统CPU来管理RAID阵列。它是一种经济高效的解决方案，但可能会影响系统性能。

- 硬件RAID:

使用专用RAID控制器卡管理阵列，从而减轻了CPU的工作负担。这通常可以提供更好的性能和更多功能，但成本更高。

JBOD（只是一堆磁盘）

它是一种简单的存储配置，可在单个机箱或系统中独立使用多个硬盘。术语“只是一组磁盘”实际上是指未将驱动器配置为可在任何阵列中协同工作。每个驱动器在操作系统中显示为一个单独的磁盘。它通常用于最大化存储空间，而无需考虑冗余或性能改进。如果JBOD设置中的一个驱动器发生故障，则仅丢失该特定驱动器上的数据，不会影响其他驱动器。

RAID与JBOD的区别

- 数据管理：

JBOD将每个磁盘视为一个独立的实体，而RAID根据选择的RAID级别将磁盘合并为一个统一的存储空间。

- 冗余和容错：

RAID可提供数据冗余和容错能力（RAID 0除外），而JBOD不提供任何固有的冗余；如果磁盘发生故障，该磁盘上的数据将丢失。

- 性能:

RAID配置（如RAID 0）可以通过跨多个磁盘分发数据来增强性能，而JBOD性能仅限于单个磁盘的功能。

- 存储效率：

JBOD允许使用每个磁盘的完整容量，而不用增加任何冗余开销（除非为备份手动配置），而RAID配置（如RAID 1和RAID 5）会牺牲一些存储容量以实现冗余。

ENCS（企业网络计算系统）

这些设备旨在支持各种功能，包括虚拟网络功能(VNF)，使其适用于分支机构部署和边缘计算场景。在ENCS设备中实施RAID（独立磁盘冗余阵列）可增强其数据可靠性和性能，从而满足企业级应用的需求。

ENCS设备通常使用独立于主CPU处理RAID的硬件RAID控制器。此方法可减轻RAID操作的负载，确保计算资源可用于设备的主要功能，而不会被磁盘管理任务阻塞。ENCS设备的RAID和JBOD配置必须通过CIMC GUI或CLI执行，管理员可以配置RAID级别、为RAID/JBOD阵列选择磁盘以及管理其他设置。

图1.ENCS5406硬件评审，包括支持HDD RAID/JBOD的插槽

Catalyst 8300 UCPe（通用客户端设备）1N20

虽然ENCS设备使用硬件RAID，但8300 UCPe在基于CPU(VROC)的软件RAID上实施英特尔虚拟RAID。

图 2.Catalyst 8300-UCPE-1N20硬件回顾，包括支持RAID/JBOD的插槽

ENCS M-RAID控制器卡硬件安装指南

1.关闭设备电源。

2.拆下固定顶盖的螺钉。

图 3.ENCS5412机箱顶视图

图 4.ENCS5412机箱的左视图

图 5.ENCS5412机箱的右视图

从盖子和机箱侧面卸下所有螺钉后，向上提起顶盖，露出主板和内部组件。

2.确定RAID控制器卡必须定位/安装的位置。

图 6.ENCS5412主板的顶视图

3.拆下主板上的4个控制器握持螺钉。

4.将RAID控制器卡与接触PCIe针脚和螺钉孔对齐。

5.施加少量压力安装控制器卡。

图 7.MRAID控制器卡最终安装视图

6.拧回夹持螺钉。

7.将顶盖放回机箱。

8.拧回机箱顶部和侧部的螺钉。

9.打开设备电源。

RAID和存储相关故障排除

硬盘(HDD)

对于任何与硬盘相关的问题，请依次执行以下步骤并停止，直到正确映射驱动器：

1.确保两个硬盘驱动器的LED指示灯都呈绿色闪烁。

2.检查CIMC检测到驱动器为“inserted”：

ENCS5412 # scope chassis

ENCS5412 /chassis # show hdd detail

Name HDD1_PRS:

Status : inserted

Name HDD2_PRS:

Status : inserted

3.如果支持OIR，请重新安装硬盘。

4.执行CIMC重新加载（不要与host-os power-cycle/reload混淆）：

ENCS5412 # scope cimc

ENCS5412 /cimc # reboot

5.如果问题仍然存在，请联系TAC。

RAID控制器卡（仅ENCS适用）

RAID控制器上的L2/L3缓存错误。

1.检查机箱上的进气孔和排气孔上的正确气流，因为这些卡可能会发热。

2.执行CIMC重新加载（不要与host-os power-cycle/reload相混淆）：

ENCS5412 # scope cimc

ENCS5412 /cimc # reboot

3.对CIMC执行出厂重置

ENCS5412 # scope cimc

ENCS5412 /cimc # factory-default

4.执行bios恢复

ENCS5412 # scope bios

ENCS5412 /bios # recover

5.重新拔插控制器卡。

6.从CIMC收集技术支持文件并联系TAC；打开案例时，请将生成的show-tech捆绑包附加到案例附件：

ENCS5412 # scope cimc

ENCS5412 /cimc # scope tech-support

相关文章和文档

支持的RAID控制器和所需电缆

Catalyst 8300系列边缘uCPE产品手册

Catalyst 8300系列边缘uCPE硬件安装指南

5400企业网络计算系统硬件安装指南