目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

关于OIR

OIR有何作用？

如何执行OIR?

支持 OIR 的 Cisco 路由器

思科 3600 系列路由器

Cisco AS5800 通用接入服务器

Cisco 7200 系列路由器

Cisco 7500 系列路由器

Cisco 7600 系列路由器

思科ESR 10000系列路由器

Cisco 12000 系列互联网路由器

相关信息

简介

本文档提供了有关在线插拔(OIR)的一些通用信息，并提供了支持此操作的平台和模块列表。

先决条件

要求

本文档的读者应该对路由器模块硬件安装有基本的了解。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 所有的 Cisco IOS® 软件版本

- 思科 3600 系列路由器

- Cisco AS5800 通用接入服务器

- Cisco 7200 系列路由器

- Cisco 7500 系列路由器

- Cisco 12000 系列互联网路由器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

关于OIR

OIR旨在让您在不影响系统运行的情况下更换故障部件。当您插入卡时，系统将向卡供电，并进行初始化以开始工作。

热插拔功能使系统能够确定设备的物理配置何时发生更改，并重新分配设备的资源，使所有接口都能充分运行。此功能允许重新配置卡上的接口，而路由器上的其他接口保持不变。中断例程必须确保中断线路已达到稳定状态。

软件执行处理卡的移除和插入所需的任务。当检测到硬件更改时，硬件中断被发送到软件子系统，并且软件将系统重新配置为：

- 当插入卡时，分析卡并将其初始化，以便最终用户能够正确配置卡。OIR期间使用的初始化例程与路由器通电时调用的初始化例程相同。系统资源（也由软件处理）被分配到新接口。

- 移除卡时，必须释放或更改与空插槽关联的资源，以指示其状态发生更改。

OIR有何作用？

执行OIR时，路由器：

1. 快速扫描背板以更改配置。

2. 初始化所有新插入的接口，并将其置于管理性关闭状态。

3. 将卡上所有先前配置的接口恢复到移除时的状态。所有新插入的接口都处于管理性关闭状态。

对路由表的唯一影响是删除通过删除接口的路由，以及通过该接口获知的路由。选择性刷新地址解析协议(ARP)缓存，并完全刷新路由缓存（这也可能发生在路由器正常运行期间，没有OIR，无需担心）。

如果将卡重新插入从其移除的同一插槽中，或者将同一卡插入其位置，则会重复使用先前安装中的许多控制块。由于Cisco IOS软件对某些控制块实施，因此这是必要的，而且这样做的好处是可以从先前安装的卡保存配置。

如何执行OIR?

执行任何硬件更改时关闭路由器始终更安全，但如果需要执行OIR，请提供一些建议。如果您不遵循正确的步骤，系统可能指示硬件故障。

- 一次只插入一张卡；在移除或插入其他接口处理器之前，必须允许系统时间完成上述任务。如果在系统完成验证之前中断序列，则可能导致系统检测虚假硬件故障。

- 快速、牢固地插入卡片，但不要插入。

- 如果有，请务必使用卡侧面的小塑料锁杆将卡锁定。

- 如果OIR成功，则完全无需安排路由器重新加载。

如果在OIR之后收到LONGSTALL消息，或在OIR过程中收到CPUHOG，但没有遇到其他问题，您可以安全地忽略这些消息。有关CPUHOG消息及其在OIR事件中的含义的详细信息，请参阅什么原因导致%SYS-3-CPUHOG消息？的下界。

支持 OIR 的 Cisco 路由器

思科 3600 系列路由器

Platform

支持OIR?

3620

无

3640

无

3660

- 网络模块(NM)支持的OIR

- 广域网接口卡(WIC)不支持OIR

- 电源不支持OIR

限制

- 网络模块只能替换为类似模块（如果使用OIR）。 例如，NM-12DM只能被另一个NM-12DM取代，而不能被NM-6DM取代。

- 如果模块有T1/E1接口，则交换网络模块之前应首先禁用T1/E1控制器。

- 新网络模块仅在路由器具有足够的输入和输出(I/O)内存来支持其操作时才能正常工作(使用2600/3600/3700内存计算器(仅注册客户)来了解您的配置的内存要求)。

您可能在Cisco 3600系列路由器上遇到与OIR相关的错误消息，类似于以下错误消息：

%OIRINT: OIR Event has occurred oir_ctrl 5000 oir_stat F02

有关排除任何与OIR相关的错误消息的帮助，请参阅排除3600系列路由器上的OIR事件故障。

Cisco AS5800 通用接入服务器

按照以下步骤在AS5800平台上执行OIR:

1. 在将卡从机箱中取出之前，请先将卡完全取出。有关与AS5800相关的各种术语的信息，请参阅AS5800的硬件故障排除。

2. 在路由器机架上的enable提示符下发出show dial-shelf slot slot_number命令，并记下与要重置的功能板类型(在插槽y中)关联的数字值。在此输出示例中，插槽3的板类型为259:

as5800RS-VXR#show dial-shelf slot 3

Slot: 3, Type: Channelised T3 (259)

3. 使用dsip console slave dsc_slot_number命令打开到拨号机架控制器(DSC)的虚拟连接。dsc_slot_number的值应为12或13。该值取决于受影响功能板所属的DSC的插槽编号。例如：

routershelf#dsip console slave 12

Trying Dial shelf slot 12 ...

Entering CONSOLE for slot 12

4. 发出oir testport enable命令以启用OIR模拟。

5. 发出oir slot slot_number remove命令以使用软件删除卡。slot_number的值应该是要在其上启用OIR的功能板的插槽编号（上面错误消息中的插槽y）。

6. 卸下卡，将更换卡插入任何插槽。

7. 要重新插入卡，请发出oir slot slot_number insert命令（使用步骤1中的板类型）。

8. 发出oir log命令以检查OIR事件。

有关详细信息，请参阅AS5800:更换或安装拨号架卡。

Cisco 7200 系列路由器

Cisco 7200系列路由器

支持OIR?

NPE/NSE

无

I/O控制器

无

端口适配器 (PA)

Yes

电源

Yes

有关不同端口适配器的更多详细信息，请参阅“端口适配器文档”页。

Cisco 7500 系列路由器

Cisco 7500 系列路由器

支持OIR?

主路由交换处理器(RSP)

否（除非存在备用）

备用RSP

Yes

信道接口处理器 （CIP）

从11.1(5)支持OIR

接口处理器(xIP)

从11.1(6)支持OIR

端口适配器 (PA)

无

电源

Yes

限制

- 系统运行时，通常不应删除主RSP。但是，如果存在备用RSP，它会根据已配置的HA冗余模式接管(有关详细信息，请参阅Cisco 7500系列路由器上的路由处理器冗余和快速软件升级)，但流量会中断。对于Cisco 7500系列路由器，如果在线删除活动RSP，配置的冗余模式不会影响。在线删除活动RSP会导致所有线卡重置和重新加载，这相当于RPR切换，并导致更长的切换时间。当需要从系统中删除活动RSP时，首先发出switchover命令，以从活动RSP切换到备用RSP。当在移除之前处于活动状态的RSP之前强制切换到备用RSP时，网络操作将受益于状态切换(SSO)的连续转发功能，该功能在Cisco IOS软件版本12.0(22)S及更高版本中受支持。

有关详细信息，请参阅状态切换。

- 切勿在没有端口适配器的情况下插入通用接口处理器(VIP);不支持此配置。每个未使用的接口处理器插槽必须包含接口处理器填充物（即没有印刷电路板的接口处理器载体），以防止灰尘进入路由器并保持通过接口处理器隔室的适当气流。

- 不支持端口适配器的OIR，但您可以完全移除VIP卡，然后添加、移除或更换端口适配器，并将VIP卡插回。

注：在具有高系统可用性(HSA)功能的Cisco 7507/7507-MX或Cisco 7513/7513-MX路由器中，在CyBus中在线插入和移除任何接口处理器都可能导致从RSP2因总线错误或处理器而重新启动内存奇偶校验错误。主RSP从此事件恢复并发出“cBus Complex Restart”消息。将RSP4或RSP8配置为系统从属设备的系统不受影响，并且不会遇到此问题。此问题在Field Notice（现场通知）中详细描述：Cisco 7507和Cisco 7513:RSP2 HSA OIR。

Cisco 7600 系列路由器

Cisco 7600 系列路由器

支持OIR?

FlexWAN和增强型FlexWAN模块

Yes

管理引擎720-3BXL

Yes

2 — 口ATM光纤服务模块

Yes

2 — 口OC-48c OC-48c/1 — 口OC-48c DPT OSM

Yes

4和8端口OC-3c/STM-1 POS增强型OSM

Yes

增强型千兆以太网光纤服务模块

Yes

2和4端口OC-12c/STM-4 POS增强型OSM

Yes

1 — 口OC-48c/STM-16 POS增强型光纤服务模块

Yes

虽然FlexWAN和增强型FlexWAN模块支持热插拔，但单个端口适配器不支持。要更换端口适配器，必须先从机箱中卸下FlexWAN模块，然后根据需要更换端口适配器。

思科ESR 10000系列路由器

Cisco 10000 系列 路由器

支持OIR?

性能路由引擎(PRE-1)

Yes

性能路由引擎(PRE-2)

Yes

电源

Yes

线路卡

Yes

Cisco 12000 系列互联网路由器

Cisco 12000 系列路由器

支持OIR?

主千兆路由处理器(GRP)

否（除非存在辅助）

辅助千兆路由处理器(GRP)

Yes

时钟调度程序卡(CSC)

否（除非冗余）

交换矩阵卡 (SFC)

Yes

线卡(LC)

Yes

风扇 模块

Yes

电源

Yes

报警卡

Yes

限制

- 如果将引擎类型A线卡替换为引擎类型B线卡，则线卡配置不会在交换过程中维护，即使线卡是相同的介质类型。例如，如果用4xOC12 POS Engine-2线卡替换4xOC12 POS Engine-3线卡，则Engine-2线卡的所有配置都将丢失，并且不会应用到Engine-3线卡。

- 系统运行时，通常不应删除主GRP。但是，如果存在辅助GRP，它将接管。确保运行支持路由处理器冗余增强(RPR+)的Cisco IOS软件版本。 使用RPR+时，辅助GRP将完全初始化并配置。如果主GRP发生故障或从系统中删除主GRP，此功能会显着缩短切换时间。有关RPR+的详细信息，请访问Cisco 12000系列互联网路由器架构：路由处理器.

对于配置为使用状态切换(SSO)的Cisco 10000和12000系列互联网路由器，在线删除活动GRP会自动强制状态切换到备用GRP。自Cisco IOS软件版本12.0(22)S起支持SSO。有关详细信息，请参阅状态切换。

- 只有在系统中安装了第二个（冗余）CSC时，才能卸下和更换CSC。一个CSC必须始终存在并运行，才能保持正常的系统运行。切换到冗余CSC的时间顺序为秒，在此期间，某些/所有LC上可能丢失数据。

在12406、12416和12816上，只有先使用hw-module slot命令（带shutdown关键字）关闭冗余CSC后，才应先将其删除。

在12406、12416和12816上，辅助CSC插入会导致流量中断和伪造CRC错误报告。32S3后不会出现流量丢失

- 只有在系统中安装了第二个（冗余）CSC（冗余CSC可以充当CSC或SFC）时，才可移除和更换SFC，而不会中断正常的系统操作。

在12406、12410、12416、12810和12816上，SFC应仅在首次使用hw-module slot命令（带shutdown关键字）关闭后才进行物理删除。如果不执行此操作，可能导致线路卡崩溃。

在12406、12410和12416上，SFC插入会导致流量丢失和瞬态错误。32S3后不会出现流量丢失

注意：如果Cisco 12008、12012和12016仅使用引擎0线卡，则只能使用一个CSC和无SFC运行。其他线卡会自动关闭。

注：12404有一个板卡，包含所有CSC/SFC功能。12404 中不存在冗余配置。当路由器运行时，整合的交换矩阵无法进行OIR。

有关Cisco 12000维护的详细信息，请参阅Cisco 12000系列Internet路由器文档。

相关信息

- 什么导致 %SYS-3-CPUHOG 消息？

- 什么造成 "%RSP-3-RESTART:</tm>cbus complex"?

- Field Notice：Cisco 7507和Cisco 7513:RSP2 HSA OIR

- Cisco 12000系列互联网路由器文档

- Cisco 7500系列安装和配置指南

- Cisco 7200系列硬件安装和维护

- Cisco 3600系列硬件安装文档

- Stateful Switchover

- 路由器产品支持页

- 技术支持 - Cisco Systems