目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

电缆

红色电缆- 电缆管脚引脚选项 1

红色电缆- 电缆管脚引脚选项 2

红色电缆- 电缆管脚引脚选项 3

黑色电缆- 电缆管脚引线

测试结果

相关信息

简介

本文档包含有关将外部加密设备（加密）连接到Cisco 36xx/NM-4T、Cisco 72xx/PA-4T+和Cisco 75xx/PA-4T+/PA-8T串行接口的配置和解析信息。当您在75xx路由器平台上将Cisco IOS®软件版本11.2(x)及更高版本与快速串行接口处理器(FSIP)结合使用，以及在任何硬件平台上使用NM-4T、PA-4T+和PA-8T时，加密设备在连接到任何规定的思科硬件组合时，在电路中断或设备重置后无法成功建立同步。唯一的选项是删除pulse-time x命令。此命令控制数据终端就绪(DTR)在串行接口上的工作方式。此外，在某些情况下，在Cisco 75xx平台上，必须重新加载路由器。由于硬件配置因客户特定的安全要求而异，因此使用不同的EIA-530布线引脚布局。这些不同的布线组合导致了问题的不同变化，导致出现了多个思科错误。

Cisco Bug ID

描述

CSCds44777(仅限注册客户)

Cisco 7500 ：PA-4T+、PA-8T和要发送的FSIP故障请求(RTS)。

CSCds26771(仅限注册客户)

Cisco 7000 ：RSP-3-RESTART（当设置pulse-time命令时）。

CSCds36893(仅限注册客户)

Cisco7200 ：如果DTR脉冲已打开。PA-4T+ RTS相应地变为全低。

CSCdr96683(仅限注册客户)

Cisco 7000 ：RTS信号在脉冲时间持续时间内被丢弃。

CSCdk74881(仅限注册客户)

Cisco 3600:与DCD绑定的RTS可防止DTR脉冲。

CSCdr41395(仅限注册客户)

Cisco 3600:如果DTR脉冲打开NM-4T RTS，则NM-4T RTS相应地变为全低。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

电缆

通常遇到此问题的客户使用EIA-530电缆将其加密设备与Cisco NM-4T、PA-4T+和PA-8T串行接口互连。本节介绍使用Pulse Engineering加密设备盘柜将KG-194和KIV-19连接到本文档前面提到的Cisco串行接口所需的电缆。由于客户特定硬件应用，加密单元的“红色”或未加密端使用不同的EIA-530电缆引脚。加密单元的“红色”端连接到路由器的Cisco串行接口。

红色电缆- 电缆管脚引脚选项 1

路由器DTE EIA-530端

脉冲工程(KG FPA红色I/O #1-J2或#2-J1)

针

信号

方向

针

信号

1

帧/机箱GND

<—>

1

屏蔽

2

TXD+

-- >

2

TXPT+

14

TXD-

-- >

14

TXPT-

15

TXC+

<--

15

RSC+

12

TXC-

<--

12

RSC-

3

RXD+

<--

3

RXPT+

16

RXD-

<--

16

RXPT-

17

RXC+

<--

17

RPTC+

9

RXC-

<--

9

RPTC-

4-5-6-8

RTS+/CTS+/DSR+/DCD+

19-13-22-10

RTS-/CTS-/DSR-/DCD-

23

DTR-

-- >

18

（重新同步+/准备+）

20

DTR+

-- >

21

（重新同步/准备）

7

信号接地

<—>

7

逻辑基础

红色电缆- 电缆管脚引脚选项 2

路由器DTE EIA-530端

脉冲工程(KG FPA红色I/O #1-J2或#2-J1)

针

信号

方向

针

信号

1

帧/机箱GND

<—>

1

屏蔽

2

TXD+

-- >

2

TXPT+

14

TXD-

-- >

14

TXPT-

15

TXC+

<--

15

RSC+

12

TXC-

<--

12

RSC-

3

RXD+

<--

3

RXPT+

16

RXD-

<--

16

RXPT-

17

RXC+

<--

17

RPTC+

9

RXC-

<--

9

RPTC-

4-5

RTS+/CTS+

19-13

RTS-/CTS-

6-8-20

DSR+/DCD+/DTR+

22-10-23

DSR-/DCD-/DTR-

-- >

18

（重新同步+/准备+）

7

信号接地

<—>

7

逻辑基础

红色电缆- 电缆管脚引脚选项 3

路由器DTE EIA-530端

脉冲工程(KG FPA红色I/O #1-J2或#2-J1)

针

信号

方向

针

信号

1

帧/机箱GND

<—>

1

屏蔽

2

TXD+

-- >

2

TXPT+

14

TXD-

-- >

14

TXPT-

15

TXC+

<--

15

RSC+

12

TXC-

<--

12

RSC-

3

RXD+

<--

3

RXPT+

16

RXD-

<--

16

RXPT-

17

RXC+

<--

17

RPTC+

9

RXC-

<--

RPTC-

4-5-8

RTS+/CTS+/DCD+

19-13-10

RTS-/CTS-/DCD-

6-20

DSR+/DTR+

22-23

DSR-/DTR-

-- >

18

（重新同步+/准备+）

7

信号接地

<—>

7

逻辑基础

黑色电缆- 电缆管脚引线

CSU/DSU/MUX EIA-530侧

脉冲工程(KG FPA BLK I/O #1-J6或#2-J4)

针

信号

方向

针

信号

1

帧/机箱GND

<—>

1

屏蔽

2

TXD+

-- >

2

TXCT+

14

TXD-

-- >

14

TXCT-

15

TXC+

-- >

15

BSC+

12

TXC-

-- >

12

BSC-

3

RXD+

<--

3

RXCT+

16

RXD-

<--

16

RXCT-

17

RXC+

<--

17

RCTC+

9

RXC-

<--

9

RCTC-

7

信号接地

<—>

7

逻辑基础

测试结果

重新同步问题的测试包括使用不同的实验室设置与Cisco 7507/FSIP、7507/PA-8T、7507/VIP2-50/PA-4T+、7206/PA-4T+和3640/PA-8T+NM-4T设备。使用PA-4T、WIC-1T和WIC-2T的平台在测试期间似乎没有受到影响。实验连接包括：

DTR控制信号用于重新同步，或在同步丢失后“准备”加密单元。必须在串行接口配置中输入pulse-time x命令，否则加密设备无法知道路由器收到的数据已损坏。

Cisco 75xx平台遇到的问题是发生电路中断或加密重新同步时。配置的pulse-time x命令仅使DTR转换一次，因此无法进行外部加密设备的重新同步。

Cisco 72xx/36xx平台遇到的问题是发生电路中断或加密重新同步时。配置的pulse-time x命令使RTS每1.5毫秒发生一次故障，如数字示波器所示。在从串行接口配置中取出pulse-time x命令之前，会发生这种情况。此故障是有害的，因为布线方案要求将控制信号绑在一起。这会导致连续接口重置。

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems