目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

X.21 电缆配件

X.21 DTE 电缆引脚排列（ DB-60 到 DB-15 ）

X.21 DTE 电缆引脚排列（ DB-60 到 DB-15 ）

相关信息

简介

本文档介绍X.21电缆组件和引脚（数据终端设备 — DTE和数据通信 — DCE）。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

X.21 电缆配件

X.21 DTE 电缆引脚排列（ DB-60 到 DB-15 ）

此表中的箭头指示信号方向：

- -->指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

- — 表示方向不适用

60针*1*

信号

描述

方向

15 引脚

信号

J1-48 J1-47

GND模式_2

Shorting Group

—

—

—

J1-51 J1-52

GND模式_DCE

Shorting Group

—

—

—

J1-46

Shield_GND--

单一

—

J2-1

屏蔽 GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD -

3号绞线

—> —>

J2-2 J2-9

传输+传输 —

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

2号绞线

—> —>

J2-3 J2-10

Control+控制 —

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD -

6号绞线

<— <—

J2-4 J2-11

接收+接收 —

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS -

1号绞线

<— <—

J2-5 J2-12

Indication+ Indication -

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE -

5号绞线

<— <—

J2-6 J2-13

Timing+ Timing—

J1-15 屏蔽

Control_GND —

4号绞线

—

J2-8 屏蔽

控制GND —

*1*未引用的任何PIN均未连接。

X.21 DTE 电缆引脚排列（ DB-60 到 DB-15 ）

60针*1*

信号

描述

方向

15 引脚

信号

J1-48 J1-47

GND模式_2

Shorting Group

—

—

—

J1-46

Shield_GND

单一

—

—

—

J1-46

Shield_GND--

单一

—

J2-1

屏蔽 GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD -

6号绞线

<— <—

J2-2 J2-9

传输+传输 —

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS -

1号绞线

<— <—

J2-3 J2-10

Control+控制 —

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD -

3号绞线

—> —>

J2-4 J2-11

接收+接收 —

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

2号绞线

—> —>

J2-5 J2-12

Indication+ Indication -

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC -

4号绞线

—> —>

J2-6 J2-13

Timing+ Timing—

J1-15 屏蔽

Control_GND —

5号绞线

—

J2-8 屏蔽

控制GND —

*1*未引用的任何PIN均未连接。

相关信息

- 连接串行网络模块

- 技术支持和文档 - Cisco Systems