目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

具有控制台和 AUX 端口的路由器表

终端连接的控制台端口设置

控制台和 AUX 连接器类型

RJ-45 电缆

如何识别 RJ-45 电缆

直通电缆

交叉电缆

反转电缆

RJ-45 转 DB-9 凹头*

DB-25 连接器的电缆类型

RS 232 直通电缆

适配器

RJ-45-to-DB-9适配器

RJ-45 到 DB-25 适配器

工作正常的电缆和适配器设置

RJ-45 端口和适配器引脚布局

DB-25 控制台和 AUX 端口引脚布局

控制台电缆套件

Cisco RJ-45 组件指南

相关信息

简介

本文档介绍控制台和辅助(AUX)端口的电缆和连接器要求。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

Cisco 路由器具有基于 RJ-45 或 DB-25 的 DCE/DTE 控制台和 AUX 端口。可以将终端 (DTE) 或调制解调器 (DCE) 连接到这些端口。在任何一种情况下，都同时需要一条 RJ-45 电缆和一个 RJ-45-to-DB-25 或 RJ-45-to-DB-9 连接器。

具有控制台和 AUX 端口的路由器表

本节中的表格列出了某些Cisco路由器系列以及相应的控制台和AUX端口。

路由器

控制台端口

控制台端口电缆

AUX 端口

AUX 端口电缆

600

RJ-45（管理端口）

RJ-45反转/ RJ-45到DB-9凹头

不适用

不适用

700

RJ-45

RJ-45 反转

不适用

不适用

800

RJ-45

RJ-45反转/RJ-45至DB-9凹头

不适用

不适用

1000

RJ-45

RJ-45 反转

不适用

不适用

1600

RJ-45

RJ-45反转/RJ-45至DB-9凹头

不适用

不适用

1700

RJ-45

RJ-45反转/RJ-45至DB-9凹头

RJ-45

RJ-45 反转

2500

RJ-45

RJ-45 反转

RJ-45

RJ-45 反转

2600

RJ-45

RJ-45 反转

RJ-45

RJ-45 反转

3600

RJ-45

RJ-45 反转

RJ-45

RJ-45 反转

MC3810

RJ-45

RJ-45 反转

RJ-45

RJ-45 反转

4000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 反转

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 反转

AS5200/5300

RJ45

RJ-45 反转

RJ-45

RJ-45 反转

AS5400

RJ-45

RJ-45 反转

RJ-45

RJ-45 反转

AS5800

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 反转

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 反转

7100/7200/7300

RJ-45

RJ-45 反转

RJ-45

RJ-45 反转

7200

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 反转

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 反转

7500

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 反转

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 反转

12000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 反转

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 反转

终端连接的控制台端口设置

在将终端连接到控制台端口之前，请按以下所示配置终端以与路由器控制台端口匹配：

- 9600 波特

- 8 个数据位

- 无奇偶校验

- 2个停止位(9600 8N2)或1个停止位

- 取决于路由器。

控制台和 AUX 连接器类型

Cisco 路由器具有三种类型的控制台和 AUX 连接器。本部分的表中列出了这些类型：

- RJ-45

- DB-25 DCE

- DB-25 DTE

有三个样式的 RJ-45-to-DB-25 连接器：

1. DCE 样式（调制解调器）

2. DTE 样式

3. DCE样式（非调制解调器）

每个这些样式都具有不同的功用。通常，DTE 用于终端，DCE（调制解调器）用于调制解调器，而 DCE（非调制解调器）则已经过时。

注意：如果要将DCE样式（非调制解调器）更改为DCE样式（调制解调器），请将引脚6移至引脚8。

Cisco 路由器的控制台和 AUX 连接器

连接器

图形

RJ-45

RJ-45

DB-25 DCE

DB-25 DCE

DB-25 DTE

DB-25 DTE

控制台和AUX端口的电缆：

- RJ-45 电缆

- RS 232 直通电缆

RJ-45 电缆

思科产品使用以下类型的 RJ-45 电缆：

- 直通

- 交叉

- 滚动

- RJ-45 转 DB9 凹头

Cisco 不提供这些电缆。这些电缆可从范围很广的其他来源获得。控制台电缆通常随控制台电缆套件一起提供。

注意：控制台端口不支持调制解调器控制或硬件流控制。

RJ-45 连接器

如何识别 RJ-45 电缆

要识别 RJ-45 电缆类型，请并排拿起电缆的两端，这样可以看到电缆两端内部的彩色电线，如下图所示：

RJ-45电缆端部

常用的三种RJ-45电缆：直通、交叉和反转。并排拿起 RJ-45 电缆的两端。每端都有八个彩色条或引脚。如果每端的彩色引脚的顺序都相同，则该电缆是直通电缆。如果颜色的顺序在每个末端相反，电缆将卷起。

通过检查彩色电线的顺序可以确定 RJ-45 电缆的类型。本部分将说明如何做到这一点。

直通电缆

在直通电缆中，电缆两端的彩色电线的顺序相同。

直通电缆

直通电缆

RJ-45 直通（以太网）电缆引脚布局

信号

RJ-45 引脚

RJ-45 引脚

信号

Tx+

1

1

Tx+

Tx-

2

2

Tx-

Rx+

3

3

Rx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx-

6

6

Rx-

-

7

7

-

-

8

8

-

交叉电缆

在交叉电缆中，电缆一端的第一条（最左侧）彩色电线是电缆另一端的第三条彩色电线。

交叉电缆

交叉电缆

RJ-45 交叉（以太网）电缆引脚布局

信号

RJ-45 引脚

RJ-45 引脚

信号

Tx+

1

3

Rx+

Tx-

2

6

Rx-

Rx+

3

1

Tx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx-

6

2

Tx-

-

7

7

-

-

8

8

-

反转电缆

在反转电缆中，电缆一端的彩色电线的顺序与电缆另一端的彩色电线的顺序相反。

反转电缆

反转电缆

反转电缆引脚布局

信号

RJ-45 引脚

RJ-45 引脚

信号

-

1

8

-

-

2

7

-

-

3

6

-

-

4

5

-

-

5

4

-

-

6

3

-

-

7

2

-

-

8

1

-

注意：CAB-OCTAL-ASYNC（与Cisco 2509、2510、2511和2512配合使用的8端口RJ-45适配器）与反转电缆相同。

RJ-45 转 DB-9 凹头*

RJ-45 转 DB-9 凹头*

这种电缆也称为管理电缆。

- Cisco为这根电缆提供了600、800、1600和1700系列路由器。

DB-25 连接器的电缆类型

RS 232 直通电缆

下图显示串行电缆 CAB-R23＝（部件号 74-0173），它是一种适用于所有路由器平台的通用串行电缆：

用于 DB-25 连接器的 RS 232 直通电缆的两端

用于 DB-25 连接器的 RS 232 直通电缆的两端

此电缆在一端上具有一个 DB-25 凹头连接器，而在另一端上具有一个 DB-25 凸头连接器。根据Cisco路由器被指定为DCE设备还是DTE设备，CAB-R23电缆的任一端都可以是Cisco端或网络端。如果将路由器指定为 DCE 设备，则 DB-25 凹头连接器是 Cisco 端。如果将路由器指定为 DTE 设备，则 DB-25 凸头连接器是 Cisco 端。

RS 232 直通电缆 (DB-25) 的引脚布局

凸头 DTE 引脚布局

凹头 DTE 引脚布局

25 引脚

信号

25 引脚

信号

-

-

J2-1

屏蔽 GND

J2-1

屏蔽 GND

J2-2 屏蔽

TxD -

J2-2 屏蔽

TxD -

J2-3 屏蔽

RxD -

J2-3 屏蔽

RxD -

J2-4 屏蔽

RTS -

J2-4 屏蔽

RTS -

J2-5 屏蔽

CTS -

J2-5 屏蔽

CTS -

J2-6 屏蔽

DSR -

J2-6 屏蔽

DSR -

J2-7 屏蔽

电路 GND -

J2-7 屏蔽

电路 GND

J2-8 屏蔽

DCD -

J2-8 屏蔽

DCD -

J2-15 屏蔽

TxC -

J2-15 屏蔽

TxC -

J2-17 屏蔽

RxC -

J2-17 屏蔽

RxC -

J2-18 屏蔽

LTST -

J2-18 屏蔽

LTST -

J2-20 屏蔽

DTR -

J2-20 屏蔽

DTR -

J2-24 屏蔽

TxCE -

J2-24 屏蔽

TxCE -

适配器

需要两种类型的适配器才能将 PC 连接到路由器。

- RJ-45-to-DB-9适配器

- RJ-45 到 DB-25 适配器

RJ-45-to-DB-9适配器

此类型的适配器通过一个 COM 端口将路由器连接到 PC。

RJ-45-to-DB-9适配器

RJ-45-to-DB-9适配器

RJ-45 到 DB-25 适配器

此类型的适配器通过一个串行端口将路由器连接到 PC。

RJ-45 到 DB-25 适配器

RJ-45-to-DB-25适配器 — 凹式适配器

工作正常的电缆和适配器设置

以下是通过控制台端口连接到路由器的一些最常用的方法。

控制台连接组合

控制台端口

电缆

用于 PC 的适配器

用于控制台端口的适配器

RJ-45

RJ-45 反转

DB-9/DB-25

无

DB9-RJRT适配器 — 滚转RJ-45电缆

DB-25 DCE

RJ-45 反转

DB-9/DB-25

RJ-45-to-DB-25

DB-25 DCE

DB-25

无

无

DB-25 DCE、DB-25、无、无

RJ-45

RJ-45-to-DB-9

无

无

- Cisco通过Cisco 600、800、1600和1700系列路由器提供此电缆。

您不能随意混合搭配这些组件。以下是有效的组合：

控制台连接组合

端口

RJ-45 电缆

DB-25 适配器

连接到

AUX / 控制台

直通

DCE非调制解调器

终端

AUX / 控制台

滚动

DTE

终端

AUX / 控制台

滚动

DCE 调制解调器

调制解调器

AUX / 控制台

RJ-45-to-DB9

无

终端

以上是仅有的有效设置。如果您没有所需的组件，可使用 RJ-45 组件指南图表订购它们。

RJ-45 端口和适配器引脚布局

下面的图表显示了 RJ-45 控制台和 AUX 端口的引脚布局。控制台端口不使用 RTS/CTS。

RJ-45 端口引脚布局

信号

控制台端口 (DTE)

RJ-45 反转电缆

适配器

适配器

信号

RJ-45

RJ-45 引脚

DB-9 引脚

DB-25 引脚

CTS

1

8

7

4

RTS

DTR

2

7

4

20

DSR

TxD

3

6

3

2

RxD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

5

7

GND

RxD

6

3

2

3

TxD

DSR

7

2

6

8

DTR

RTS

8

1

8

5

CTS

DB-25 控制台和 AUX 端口引脚布局

控制台端口信号

针

信号

方向

描述

1

GND

-

接地

2

TxD

<--

传输数据

3

RxD

-- >

接收数据

6

DSR

-- >

数据集就绪（始终处于打开状态）

7

GND

-

接地

8

DCD

-- >

数据载波检测（始终处于打开状态）

注意：控制台端口不支持调制解调器控制或硬件流控制。

辅助端口信号

针

信号

方向

描述

2

TxD

-- >

传输数据

3

RxD

<--

接收数据

4

RTS

-- >

请求发送（用于硬件控制）

5

CTS

<--

允许发送（用于硬件流控制）

6

DSR

<--

数据设置就绪

7

信号接地

-

载波检测（用于调制解调器控制）

8

光盘

<--

数据终端就绪（仅用于调制解调器控制）

20

DTR

-- >

注意：辅助端口支持硬件流控制和调制解调器控制。

控制台电缆套件

控制台电缆套件随路由器一起提供。将路由器连接到 PC 或终端时可以使用此套件。

控制台电缆套件包含以下物品：

- RJ-45-to-RJ-45 控制台电缆（蓝色）

- RJ-45-to-DB-25适配器（灰色）

- RJ-45-to-DB-9 适配器（灰色）

注意：默认情况下，Cisco 7200 系列和 Cisco 7301 不附带控制台电缆套件。如果需要控制台电缆，请订购附件套件（部件号：ACS-2500ASYN)。

RJ-45-to-RJ-45 控制台电缆

RJ-45-to-DB-25适配器

RJ-45-to-DB-9 适配器

RJ-45-to-RJ-45控制台电缆

RJ-45 到 DB-25 适配器

DB-9-to-RJ-45控制台适配器

Cisco RJ-45 组件指南

以下图表汇总了 Cisco 的 RJ-45 组件：

RJ-45 组件指南

样式

目录部件号

目录说明

标签

屏蔽？

DTE

CAB-500DTF=

DB-25 连接器，DTE 凹头

29-0810-01/29-DTF-01

否

DTE

CAB-500DTM=

DB-25 连接器，DTE 凸头

否

调制解调器

CAB-25AS-MMOD=

电缆 CONN-MODEM TO RJ45 SHLD

是

调制解调器

CAB-MMOD=

ADP，RJ45/DSUB

29-0881-01/29-MMOD-01

否

DCE

CAB-500DCF=

DB-25连接器，（非调制解调器）DCE凹头

29-0809-01/29-DCF-01

否

DCE

CAB-500DCM=

DB-25连接器，（非调制解调器）DCE凸式

29-0808-01/29-DCM-0129-0808-01/29-DCM-01

否

不适用

反转电缆

CABASY，RJ45 反转，模块

72-0876-01/CAB-500RJ

不适用

不适用

直通电缆

— 不在目录中 —

31-0756-01

不适用

用于 DB-25/DB-9 连接的电缆

不适用

取决于路由器*

RJ-45 转 DB-9 凹头，都在一条电缆上

72-3383-01

不适用

不适用

CAB-R23=

RS 232 直通电缆

-

不适用

不适用

取决于路由器*

DB-9 凸头转 DB-25 凸头，用于调制解调器连接

29-4043-01

不适用

前七项是 DB-25 连接器，后两项是 RJ-45 电缆。连接器是根据其形状（凸头或凹头）以及功用来描述的。例如，FDTE 是一个凹头 DTE 样式连接器，而 MMOD 是一个凸头调制解调器样式连接器，依此类推。同样，需要屏蔽电缆才能以115.2 kbps的速度运行。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems