目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

EIA/TIA-232 电缆配件

EIA/TIA-232 DTE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-25 ）

EIA/TIA-232 DCE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-25 ）

相关信息

简介

本文档介绍 EIA/TIA-232 电缆的装配和引脚布局（数据终端设备 - DTE 和数据通信设备 - DCE）。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

EIA/TIA-232 电缆配件

EIA/TIA-232 DTE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-25 ）

注意：箭头指示信号方向：—>表示DTE到DCE，< — 表示DCE到DTE。

60针*1*

信号

描述

方向

25 引脚

信号

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Shorting Group

—

—

—

J1-46

屏蔽 GND

单一

—

J2-1

屏蔽 GND

J1-41 屏蔽

TxD/RxD--

5号绞线

-->--

J2-2 屏蔽

RxD —

J1-36 屏蔽

RxD/TxD--

9号绞线

<—

J2-3 屏蔽

RxD —

J1-42 屏蔽

RTS/CTS--

4号绞线

-->--

J2-4 屏蔽

RTS —

J1-35 屏蔽

CTS/RTS--

10号绞线

<—

J2-5 屏蔽

CTS —

J1-34 屏蔽

DSR/DTR--

11号绞线

<—

J2-6 屏蔽

DSR —

J1-45 屏蔽

电路 GND--

1号绞线

—

J2-7 屏蔽

电路 GND--

J1-33 屏蔽

DCD/LL--

12号绞线

<—

J2-8 屏蔽

DCD —

J1-37 屏蔽

TxC/NIL--

8号绞线

<—

J2-15 屏蔽

TxC —

J1-38 屏蔽

TxC/TxCE —

7号绞线

<—

J2-17 屏蔽

RxC —

J1-44 屏蔽

LL/DCD--

2号绞线

-->--

J2-18 屏蔽

LTST —

J1-43 屏蔽

DTR/DSR--

3号绞线

-->--

J2-20 屏蔽

DTR —

J1-39 屏蔽

TxCE/TxC--

6号绞线

-->--

J2-24 屏蔽

TxCE —

*1*未引用的任何PIN均未连接。

EIA/TIA-232 DCE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-25 ）

注意：箭头指示信号方向：—>表示DTE到DCE，< — 表示DCE到DTE。

60针*1*

信号

描述

方向

25 引脚

信号

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Shorting Group

—

—

—

J1-46

屏蔽 GND

单一

—

J2-1

屏蔽 GND

J1-36 屏蔽

RxD/TxD--

9号绞线

<—

J2-2 屏蔽

TxD —

J1-41 屏蔽

TxD/RxD--

5号绞线

-->--

J2-3 屏蔽

RxD —

J1-35 屏蔽

CTS/RTS--

10号绞线

<—

J2-4 屏蔽

RTS —

J1-42 屏蔽

RTS/CTS--

4号绞线

-->--

J2-5 屏蔽

CTS —

J1-43 屏蔽

DTR/DSR--

3号绞线

-->--

J2-6 屏蔽

DSR —

J1-45 屏蔽

电路 GND--

1号绞线

—

J2-7 屏蔽

电路 GND

J1-44 屏蔽

LL/DCD--

2号绞线

-->--

J2-8 屏蔽

DCD —

J1-39 屏蔽

TxCE/TxC--

7号绞线

-->--

J2-15 屏蔽

TxC —

J1-40 屏蔽

NIL/RxC--

6号绞线

-->--

J2-17 屏蔽

RxC —

J1-33 屏蔽

DCD/LL--

12号绞线

<—

J2-18 屏蔽

LTST —

J1-34 屏蔽

DSR/DTR--

11号绞线

<—

J2-20 屏蔽

DTR —

J1-38 屏蔽

RxC/TxCE--

8号绞线

<—

J2-24 屏蔽

TxCE —

*1*未引用的任何PIN均未连接。

相关信息

- 连接串行网络模块

- 技术支持和文档 - Cisco Systems