目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

产品号

功能

平台支持

配置

相关信息

简介

快速以太网 LAN/网域网接口卡 (WIC) 网络模块扩展了 Cisco 2600 和 Cisco 3600 系列路由器的功能。它们可提供插槽以容纳更多 WIC。其中一些网络模块还包含用于 LAN 连接的快速以太网或令牌环端口。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

产品号

- 带有一个快速以太网和两个 WIC 插槽的 NM-1FE2W 网络模块。

- 带有一个快速以太网、一个令牌环和两个 WIC 插槽的 NM-1FE1R2W 网络模块。

- 带有两个快速以太网和两个 WIC 插槽的 NM-2FE2W 网络模块。

- 带有两个 WIC 插槽且没有 LAN（以太网/快速以太网）端口的 NM-2W 网络模块。

请参考了解以太网 LAN/广域网接口卡网络模块以获取更多信息。

功能

- 快速以太网

- RJ-45 连接器，只有 100 BaseT。

- 支持 10 Mbps 和 100 Mbps、自动侦测。

- 支持全双工和半双工。

- 在硬件方面支持交换机间链路(ISL)和令牌环ISL (ISL要求Cisco IOS. "Plus"功能集)。

- 不支持 Fast EtherChannel。

- 和其他 Cisco2600/3600 快速以太网端口一样，使用相同的快速以太网控制器。

- 令牌环

- RJ-45 和 DB-9 连接器（每次只能使用一个）。

- 支持全双工令牌环。

- 使用与 Cisco 2612 和 2613 相同的令牌环芯片组。

- WIC

- 支持广域网接口卡 (WIC)：WIC-1T、WIC-2T、WIC-2A/S、WIC-1B-S/T、WIC-1B-U、WIC-1DSU-56K4、WIC-1DSU-T1 和 WIC-1ADSL。

- 支持语音/广域网接口卡 (VWIC)：VWIC-1MFT-E1、VWIC-2MFT-E1、VWIC-2MFT-E1-DI、VWIC-1MFT-T1、VWIC-2MFT-T1、VWIC-2MFT-DI、VWIC-1MFT-G703 和 VWIC-2MFT-G703。

- 每个 VWIC 最多支持两个信道组。不支持 ISDN PRI。

- 不支持：WIC36-1B-S/T、WIC36-1B-U、WIC-1B-S/T-LL 和 WIC-1ENET。

- 支持双同步。

- 通过 WIC-2A/S、WIC-2T 卡支持异步。

- 4 个端口总计支持 8 Mbps。要支持 4 Mbps 以上的速度，必须使用 WIC-2T。

- WIC 不可热拔插。Cisco 3660 中的网络模块支持热拔插。

- 常规

- 这些网络模块没有配置规则。通过安装多个快速以太网接口，可以轻松超越路由器的性能。

- 时分复用 (TDM) 支持启用 TDM 的机箱（Cisco 2600、3660）。

- Cisco 3660 中的网络模块支持热拔插。

平台支持

Platform

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620、Cisco 3640、Cisco 3660

Cisco 3631

Cisco 2691 Cisco 3725 Cisco 3745

NM-1FE2W

不支持

不支持

Cisco IOS 软件版本 12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

不支持

所有 Cisco IOS 软件版本

NM-1FE1R2W

不支持

不支持

Cisco IOS 软件版本 12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

不支持

所有 Cisco IOS 软件版本

NM-2FE2W

不支持

不支持

Cisco IOS 软件版本 12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

不支持

所有 Cisco IOS 软件版本

NM-2W

Cisco IOS 软件版本 12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

Cisco IOS 软件版本 12.2(8)T1

Cisco IOS 软件版本 12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

不支持

所有 Cisco IOS 软件版本

注意：提供的Cisco IOS软件版本通常是支持相关平台、模块或功能所需的最低版本。请使用 Software Advisor （仅限注册用户），为您的网络设备选择适当的软件，与 Cisco IOS 和 CatOS 版本匹配功能，比较 IOS 版本，或者找出支持您的硬件的软件版本。

配置

Cisco 2600/3600 系列上的每个接口都将以插槽/单元编号来配置。有关如何识别插槽编号的更多信息，请参考 Cisco 网络模块概述。在混合媒体网络模块上，接口的寻址方式如下表所示：

- 快速以太网接口为 interface fastethernet <slot>/0。

- 令牌环接口为 interface tokenring <slot>/0。

- 插槽W0内的串行WIC、T1 CSU/DSU或56/64k信道服务单元/数据服务单元(CSU/DSU) WIC是interface serial< slot>/0s。

- 插槽 W0 中的 BRI-S/T WIC 或 BRI-U WIC 为 interface bri <slot>/0。

- 如果插槽W0不包含一个串行端口(串行WIC或56/64kCSU/DSU)，插槽W1内的串行WIC、T1 CSU/DSU或者56/64k CSU/DSU WIC是 interface serial<slot>/0。 如果插槽W0有串行WIC，插槽W1 中的串行WIC是 interface serial <slot>/1。

- 如果插槽W0不包含BRI WIC，那么插槽W1中的BRI-S/T WIC或BRI-U WIC则是 interface bri <slot>/0 。如果插槽W0有BRI WIC，在插槽W1中的BRIsWIC是接口BRI < slot>/1。

- VWIC 接口为 E1 或 T1 控制器。控制器编号从 VWIC 上的最低 WIC 插槽和最低控制器计起。例如，controller e1 <slot>/0。

相关信息

- 对模拟和数字调制解调器网络模块的 OIR 支持

- 拨号和接入技术支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems