目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

产品号

功能

配置

平台支持

已知问题

相关信息

简介

直接拨入(DID)是电话公司提供的一项服务，它使呼叫者无需操作员或自动呼叫总机的协助，即可直接拨打PBX或数据包语音系统(例如Cisco CallManager和Cisco IOS®路由器和网关)上的分机。此项服务利用 DID 中继，DID 中继仅将电话号码的最后三到五位数转发到 PBX、路由器或网关。例如，如果公司的电话分机为 555-1000 到 555-1999，呼叫方拨打 555-1234，则本地中心局 (CO) 会将 234 转发到 PBX 或语音信息包系统。然后，PBX或数据包语音系统会振铃分机234。整个过程对呼叫方是透明的。

模拟 DID 语音接口卡 (VIC) 使用模拟语音或传真为模拟公共交换电话网 (PSTN) DID 中继提供服务。它们有双重工作模式（DID 和 FXS）。这两种模式互相排斥。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

产品号

产品号

描述

VIC-2DID

两端口 FXS/DID 双重功能 VIC 默认模式：DID

VIC-4FXS/DID

四端口 FXS/DID 双重功能 VIC 默认模式：FXS

功能

功能

描述

语音端口

两个或四个 DID 端口。用于提供与CO的外部DID连接。仅服务来自PSTN的传入呼叫。

连接

连接到电信公司线路。使用注册插座 (RJ)-11 连接器。
注意：CO RJ-11插孔和路由器语音端口之间的端到端连接必须是直通连接。即 TIP 到 TIP 和 RING 到 RING。通常情况下，CO 提供可以使用标准反转 RJ-11 电缆的接口，因为该接口形成的连接是直通连接。然而，有时 CO 不反转引脚布局。因此，需要直通 RJ-11-to-RJ-11 电缆。另外，DID 服务是极性敏感的。如果使用反转 RJ-11 布线，会出现不理想的行为，例如呼叫失败。
定义：

- 反转 RJ-11 电缆的引脚布局 => TIP 到 RING，RING 到 TIP

- 直通 RJ-11 电缆的引脚布局 => TIP 到 TIP，RING 到 RING

注意：如果VIC-2DID在DID模式下运行时连接到标准PSTN线路，则可能会损坏。请确保已为 DID 设置连接到 PSTN 的线路。

Cisco IOS 功能集

需要 Plus 功能集。

主叫方 ID

仅在 FXS 模式下受支持。

地址信令格式

带内双音多频 (DTMF) 带外脉冲 (10/20 pps)

信令格式

DID 模式：即时、延迟拨号、WINK 启动 FXS 模式：接地启动和环路启动

配置

有关 Cisco IOS 软件中语音功能的配置，请参阅 Cisco 3600 系列的 IP 语音 (VOIP)。

注意：在Cisco IOS软件中，发出voice-port <slot>/<VIC slot>/<unit>全局配置命令以配置语音端口参数。

要配置 VIC-2DID 并对其进行故障排除，请参阅 VIC-2DID 的配置与故障排除。

平台支持

下表显示了哪些路由器支持 VIC-2DID，表中包括 Cisco IOS 软件支持选择。

Cisco IOS软件支持^1

1751-V^2

1760-V^2

ICS 7700/7750

IAD2431、IAD2432

VG200

2600、3620

3640 、3660

2600XM、2691、3725、3745

载波模块

不需要

不需要

不需要

不需要

NM-1V 、NM-2V

NM-1V 、NM-2V

NM-1V 、NM-2V

NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE

NM-1V 、NM-2V

NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE

NM-HD2V

VIC-2DID^3

12.2(2)XJ、12.2(2)XK、12.2(4)XL、12.2(4)XM、12.2(4)XW、12.2(4)YA、12.2(4)YB、12.2(4)YH、12.2(8)T、12.2(8)YJ、12.2(8)YL、12.2(8)YM、12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)T、12.2(13)ZH、12.2(15)T、12.2(15)ZJ、12.2(15)ZL、12.3(1)、12.3(2)T、12.3(2)XA、12.3(2)XC、12.3(2)XE、12.3(3)、12.3(4)T、12.3(5)

所有 Cisco IOS 软件版本

12.2(4)YH、12.2(8)YL、12.2(8)YM、12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)ZH、12.2(15)ZL、12.3(2)XA

Not Supported

12.1(5)XM1、12.2(2)T、12.2(2)XT、12.3(1)

12.1(5)XM1、12.2(2)T、12.2(2)XT、12.2(11)YT、12.3(1)

12.2(8)T1、12.2(11)T、12.2(11)YT、12.3(1)、12.3(2)T

12.2(15)ZJ、12.3(4)T

所有 Cisco IOS 软件版本

12.2(15)ZJ、12.3(4)T

12.3(7)T

VIC-4FXS/DID^4

12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)ZH、12.2(15)ZL、12.3(2)T、12.3(2)XA、12.3(2)XC、12.3(2)XE、12.3(4)T、12.3(5)

12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)ZH、12.2(15)ZL、12.3(2)T、12.3(2)XA、12.3(2)XC、12.3(2)XE、12.3(4)T、12.3(5)

12.2(4) XL3、12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)ZH、12.2(15)ZL、12.3(2)XA

12.3(4)XD、12.3(7)T

Not Supported

Not Supported

Not Supported

12.2(15)ZJ、12.3(4)T

Not Supported

12.2(15)ZJ、12.3(4)T

12.3(7)T

1语音要求Cisco 1700系列上的Cisco IOS软件“语音”功能集和Cisco 2600/3600/3700系列上的Cisco IOS软件“Plus”功能集。Cisco 3631 路由器不支持语音。Cisco 1750 路由器和 Catalyst 4000/6000 系列交换机不支持 VIC-2DID 卡。

2在1700语音平台上，需要一个或多个PVDM才能支持VIC，或者在运行配置中可能缺少语音端口。PVDM 暂挂使 VIC 具有全部功能的 DSP，并安装在 1700 系列的主板上。有关详细信息，请参阅排除 Cisco 1750、1751 和 1760 路由器上无法识别的语音接口卡故障。在 Cisco VG200、2600、2600XM、2691、3600 和 3700 系列路由器上，载波网络模块（NM-1V、NM-2V、NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE、NM-HDV2）与安装在模块上的 DSP 一起使用。

3 VIC-2DID卡可在Cisco 1751/1760的DID（默认设置）和FXS模式下运行，并且当安装在其他语音平台的NM-1V和NM-2V中时。然而，当安装在 NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE 和 NM-HDV2 中时，VIC-2DID 卡目前只能以 DID 模式运行。当前正在提交增强请求，目的是当 VIC-2DID 卡安装在这些语音网络模块中时，该卡能够以两种模式运行。

4 VIC-4FXS/DID卡可在Cisco 1751和1760的FXS（默认设置）和DID模式下运行。在其他语音平台上，当VIC-4FXS/DID卡安装在NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE和NM-HDV2中时，该卡当前仅在FXS模式下运行。在Cisco IOS软件版本12.3(14)T及更高版本，当安装在这些语音网络模块上时，VIC-4FXS/DID卡可使用这两种操作模式。

Cisco IOS软件支持^1

2801 2

2811、2821、2851 2

3825、3845 2

载波模块

不需要

NM-1V 、NM-2V

NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE

NM-HD2V

NM-1V 、NM-2V

NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE

NM-HD2V

VIC-2FXS

Not Supported

Not Supported

Not Supported

Not Supported

Not Supported

Not Supported

Not Supported

VIC2-2FXS

12.3(8)T4

Not Supported

12.3(8)T4

12.3(8)T4

Not Supported

12.3(11)T

12.3(11)T

VIC-2DID^3

12.3(8)T4

Not Supported

12.3(8)T4

12.3(8)T4

Not Supported

12.3(11)T

12.3(11)T

VIC-4FXS/DID 4

12.3(8)T4

Not Supported

12.3(8)T4

12.3(8)T4

Not Supported

12.3(11)T

12.3(11)T

1语音要求在思科集成多业务路由器(ISR)平台上至少设置Cisco IOS软件IPVOICE功能集。

2在Cisco 2801、2811、2821、2851、3825和3845语音平台上，如果VIC和VWIC安装在机箱上，则需要一个或多个PVDM2 DSP卡来支持这些卡IC插槽，或者在运行配置中可能缺少语音端口。带有 DSP 的 PVDM2 DSP 卡安装在这些 ISR 平台的主板上，可以使 VIC 发挥全部功能。如果将 VIC 和 VWIC 安装在网络模块上，模块本身必须具备一些 DSP。

3 VIC-2DID卡可在Cisco 2801的DID（默认设置）和FXS模式下运行。在其他 ISR 平台上，VIC-2DID 卡目前只能以 DID 模式运行。当前正在提交增强请求，目的是允许 Cisco 2811、2821、2851、3825 和 3845 ISR 平台上的 VIC-2DID 卡以两种模式运行。

4 VIC-4FXS/DID卡可在Cisco 2801的FXS（默认设置）和DID模式下运行。在其他 ISR 平台上，VIC-4FXS/DID 卡目前只能以 FXS 模式运行。在 Cisco IOS 软件版本 12.3(14)T 及更高版本中，两种运行模式均适用于 Cisco 2811、2821、2851、3825 和 3845 ISR 平台上的 VIC-4FXS/DID 卡。

注意：提供的Cisco IOS软件版本通常是支持相关平台、模块或功能所需的最低版本。要查找特定 Cisco IOS 软件版本所支持功能、模块、接口卡或机箱的完整列表，请使用 Software Advisor（仅限注册用户）工具。

已知问题

当VIC-2DID在DID模式下使用时，它提供–48 V。此电压不能更改。当 VIC-2DID 在非 DID 模式（例如 FXS 模式）下使用时，可以将空载电压设置为 -24 V 或 -48 V。

以下输出是说明如何选择空载电压的示例：

configure terminal

voice-port <slot>/<vic slot>/<unit>

no signal did

!--- Turn off DID mode.

idle voltage

!--- This command not available in DID mode.

对端口发出 shutdown 和 no shutdown 命令。

相关信息

- Cisco 2600/3600/3700 路由器的语音/传真网络模块

- 适用于 Cisco 2600 和 Cisco 3600 系列路由器的模拟 DID

- 语音硬件兼容性表（Cisco 17/26/28/36/37/38xx、VG200、Catalyst 4500/4000、Catalyst 6xxx）

- 语音技术支持

- 语音和统一通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems