目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

电缆

红色电缆

黑色电缆

KG84A/Avanti工作配置

相关信息

简介

本文档包含有关使用Codex LSI 24/24和Avanti 2200系列同步调制解调器将KG-84A电缆连接到Sun串行端口和思科网关的配置信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- KG-84A电缆

- Avanti 2200系列同步调制解调器

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

电缆

本节介绍使用Codex调制解调器将KG-84A连接到Cisco或Sun串行端口所需的电缆。思科端口运行同步连接，而Sun端口是异步的。

红色电缆

RS 232侧

KG侧（红色J3连接器）凹式

针

名称

Pin #

1

帧接地

2

2

TD

--- >

17

3

RD

<---

6

4

RTS

--- >

11

5

CTS

<---

19

6

DSR

<---

51

7

信号接地

1 + 9 + 18 + 46

8

DCD

<---

40

20

DTR

--- >

38

同步电缆（KG到思科）需要以下两种：

15

Tx Clk

15

17

Rx Clk

20

注意：

- KG-84A对许多信号使用差分输入。必须将引脚9、18和46绑在KG连接器上的引脚1上（如上所示）。 引脚9、18和46是某些信号的（未使用的）另一侧。此外，请勿连接KG侧的引脚7、22、41或53。这些是差分放大器输出，应保持开路状态。

- 请勿为KG和Sun串行端口之间的异步链路连接15-15和17-20。

黑色电缆

RS 232侧

KG侧（黑色J2连接器）凹式

针

名称

Pin #

1

帧接地

2

2

TD

<---

15

3

RD

--- >

13 个

4

RTS

<---

29

5

CTS

--- >

27

6

DSR

--- >

51

7

信号接地

1+12+28+35+53+22+20+30+18

8

DCD

--- >

34

20

DTR

<---

17

同步操作的时钟：

15

Tx Clk

--- >

21

17

Rx Clk

--- >

19

24

扩展TC

<---

32

KG84A/Avanti工作配置

本部分总结了用于连接KG-84A和Avanti调制解调器以形成同步链路的工作电缆/配置。根据下图，在连接两个Sun串行端口时，已演示了配置和电缆。以下链路信息用于同步电路。

Sun <==> KG-84A <==> AVANTI调制解调器<==> AVANTI调制解调器<==> KG-84A <==> SUN

RS-232C

红侧，KG-84A

1

2

Tx

2

17

Rx

3

6

RTS

4

11

CTS

5

19

DSR

6

51

Gnd

7

1-9-18-46

DCD

8

40

TxC

15

15

RxC

17

20

DTR

20

38

RS-232C

红侧，KG-84A

1

2

Tx

2

15

Rx

3

13 个

RTS

4

29

CTS

5

27

DSR

6

51

Gnd

7

1-12-20

DCD

8

34

RxC

17

19

DTR

20

17

24

32

KG-84A的前面板设置如下（要解码交换机设置，请参阅KG84A文档或设备的内部前面板）：

参数

设置

时钟

1 — 位于一端2 — 位于另一端

数据模式

2

数据速率，Rx

B4（更改为适当值）

数据速率，Rx

B4（更改为适当值）

步进脉冲间隔

1 、+0

接口（接口）

1

同步。模式

5

Tty模式

1

数据长度

同步（更改为适当的值）

通信模式

1

Avanti调制解调器在机柜内有一系列DIP开关。有关每个选项的详细信息，请参阅调制解调器文档。其中一些选项对于同步链路的正常运行至关重要；其他人可能因个人需要而有所不同。这些交换机的配置如下：

交换机

设置

S5

HD On（非RTS设置）

S6

CC集成TC

S7

2（将速度与KG和Sun设置匹配）

S8

功率电平= -30 kb（交换机6可以设置不同）CTS延迟= 0（交换机4）

S9

医学。范围（其他应用的这些设置可能不同）低4W

均衡器跳线：输入

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems