目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

维护总线

电源和风扇

报警卡

相关信息

简介

本文档概述了Cisco 120000系列互联网路由器的维护总线、电源和风扇以及报警卡

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco 12000 系列互联网路由器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

维护总线

维护总线(MBUS)是1 Mbps冗余控制器局域网(CAN)串行总线，用于连接路由处理器(RP)、线卡(LC)、交换矩阵卡(SFC)、电源和风扇(12008除外)。 CAN总线具有高容错性，在工业控制领域得到广泛应用。

每个线卡都支持MBUS模块，该模块为主GRP提供接口。使用show diag命令查看在交换矩阵卡或线卡上运行的MBUS代理软件版本。

SLOT 17 (CSC 1): Clock Scheduler Card

MAIN: type 17,  800-2353-02 rev A0 dev 16777215

HW config: 0xFF    SW key: FF-FF-FF

PCA:  73-2148-02 rev C0 ver 2

HW version 1.0  S/N CAB03191T45

MBUS: MBUS Agent (1)  73-2146-07 rev B0 dev 0

HW version 1.2  S/N CAB03181N2S

Test hist: 0xFF    RMA#: FF-FF-FF    RMA hist: 0xFF

DIAG: Test count: 0xFFFFFFFF    Test results: 0xFFFFFFFF

EEPROM contents (hex):

00: 01 00 01 00  49 00 08 62  07 58 00 00  00 FF FF FF

10: 43 41 42 30  33 31 38 31  4E 32 53 00  00 00 00 00

20: 01 02 00 00  00 00 00 FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF

30: A5 A5 A5 A5  A5 A5 FF A5  A5 A5 A5 A5  A5 A5 A5 A5

40: 00 11 01 00  00 49 00 08  64 02 60 02  00 03 FF FF

50: 03 20 00 09  31 02 50 FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF

60: 43 41 42 30  33 31 39 31  54 34 35 00  00 00 00 00

70: FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF

80: 01 02 04 08  10 20 40 80  01 02 04 08  10 20 40 80

90: 01 02 04 08  10 20 40 80  01 02 04 08  10 20 40 80

A0: 01

MBUS Agent Software version 01.43 (RAM) (ROM version is 01.33)

Using CAN Bus A

ROM Monitor version 0

Primary clock is CSC 1

MBUS主要用于以下目的：

- 初始启动 — 在初始负载时，主GRP使用MBUS指示线卡和交换卡上的MBUS模块接通其卡的电源。然后，引导程序映像下载到MBUS上的线卡。MBUS还用于收集修订版号、环境信息和一般维护信息。此外，GRP通过MBUS交换冗余消息，MBUS报告GRP仲裁的结果，如以下日志消息所示：

00:00:14: %MBUS-6-GRP_STATUS: GRP in Slot 0 Mode = MBUS Primary

00:00:20: %MBUS-6-GRP_STATUS: GRP in Slot 11 Mode = MBUS Secondary

主GRP通过MBUS定期重新声明其主设备。辅助GRP在可配置时间段内未能检测到主的所有权请求后，重新进入仲裁阶段。

- 环境统计监测

- 使用attach <slot#>命令对LC进行带外控制台访问

- 下载字段诊断映像。

注意：数据流量从不通过MBUS，而是通过交换矩阵。MBUS专用于管理Cisco 12000系列路由器中的组件。

MBUS还将日志和调试消息从LC传输到GRP。访问控制列表(ACL)日志记录可能会生成大量消息，使MBUS不堪重负，并可能导致LCLOG-3-INVSTATE和MBUS_SYS-3-SEQUENCE错误。当记录边界网关协议(BGP)邻居更改时，可能会出现类似问题。Cisco IOS®软件版本12.0(20)S允许使用进程间通信(IPC)消息(CSCdu00535)通过交换矩阵传输日志消息，从而解决了此问题。 它引入了以下新命令：

- logging method mbus <severity> — 选择通过MBUS发送的消息的严重性。Cisco IOS软件版本12.0(20)S更改了GSR的默认日志记录配置。严重性为0-4的日志消息通过MBUS发送，严重性为5-7的日志消息通过IPC发送，因此ACL和BGP邻居日志通过IPC发送。logging method mbus 7命令通过MBUS发送所有日志。

- show logging method — 显示通过IPC/MBUS发送日志消息的当前严重性设置。

- logging sequence-nums — 配置LC，以向传输的日志消息添加序列号，以确保IPC或MBUS发送的GRP进程消息按顺序排列。启用此命令后，日志将以以下格式发送到GRP:"SLOT <slot num>:<seq num>:<HH:MM:SS:MM>:“”。

在极少数情况下，GSR报告以下与MBUS相关的错误消息：

%MBUS_SYS-3-NOCHANNEL: Failed to allocate MBUS channel for over 10 secs

当路由器电源出现故障和LC升级不正确时，会显示此消息。在后一种情况下，您应从机箱中移除所有LC并重新启动Cisco 12000路由器。GRP启动后，一次引入一个LC。当每个LC成功启动时，在LC的启用模式下对插槽发出upgrade all命令。升级所有LC后，您再次遇到此问题的可能性极小，因为在后续重新启动时，您可以通过交换矩阵而不是MBUS下载LC映像。

电源和风扇

Cisco 12000系列路由器可采用交流或直流配置。所有电源均采用负载分担和热插拔。

12008和12012都需要至少一个交流或一个直流电源才能正常工作。

12016和12416电源模块没有MBUS模块。彼等透过董事会受监控。12016和12416分为两个负载区。有两种交流电源配置，一种配置有三个电源模块，另一种配置有四个电源模块。使用直流电源系统时，有四个直流电源模块(A1、A2、B1、B2)。

要完全为系统供电，您需要为两个负载区供电。第二负载区覆盖交换矩阵卡匣、下卡匣及下风扇模块，而第一负载区覆盖顶卡匣及顶风扇模块。在交流系统中，这是通过将任意两个电源模块连接到电源来实现的。对于直流系统，A1和B1为上负载区供电，而A2和B2为下负载区供电。要使用直流电源为a 12016/12416完全供电，必须连接的最低电源为A1&A2、B1&B2、A1&B2或A2&B1。

以下链接提供每个机箱有关电源位置以及如何更换电源的信息。

- 思科12008互联网路由器

产品概述

安装Cisco 12008

现场可更换单元(FRU)更换说明

- 思科12012互联网路由器

产品概述

安装Cisco 12012

现场可更换单元(FRU)更换说明

- 思科12016互联网路由器

产品概述

安装思科12016/12416

现场可更换单元(FRU)更换说明

- 思科12404互联网路由器

产品概述

安装Cisco 12404

现场可更换单元(FRU)更换说明

- 思科12406互联网路由器

产品概述

安装Cisco 12006

现场可更换单元(FRU)更换说明

- 思科12410互联网路由器

产品概述

安装Cisco 12410

现场可更换单元(FRU)更换说明

- 思科12416互联网路由器

产品概述

安装思科12016/12416

现场可更换单元(FRU)更换说明

报警卡

根据机箱类型，警报卡有不同的类12000。在Cisco 12008和12016/12416上，警报卡为LC供电，因此请确保至少存在一个警报卡。12008需要报警卡，因为该报警卡与卡调度程序和时钟(CSC)集成。 12016和12416具有用于两个报警卡的插槽（用于冗余）。 两个报警卡没有分段服务区，如12016上的直流电源。

Cisco 12404支持整合交换矩阵卡，该卡在一块板上包括交换矩阵、闹钟、时钟和调度功能。

以下链接提供与报警卡相关的信息以及每个报警卡的更换说明。

- 思科12008互联网路由器

CSC用作路由器的警报监控设施 — CSC的清洁和警报监控功能

- 思科12012互联网路由器

报警卡概述

思科12012千兆交换机路由器报警卡更换说明

- 思科12016互联网路由器

报警卡概述

思科12016千兆交换机路由器报警卡更换说明

- 思科12404互联网路由器

整合的交换矩阵概述

思科12404整合交换矩阵更换说明

- 思科12406互联网路由器

报警卡概述

思科12406互联网路由器报警卡更换说明

- 思科12410互联网路由器

报警卡概述

思科12410千兆交换机路由器报警卡和报警显示面板更换说明

- Cisco 12416 Internet路由器(与Cisco 12016 Internet路由器相同)

报警卡概述

思科12016千兆交换机路由器报警卡更换说明

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems