目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

升级 程序

相关信息

简介

本文档说明了建议的Cisco 12000系列互联网路由器的升级步骤，该路由器可在最短的时间范围内恢复服务。

先决条件

要求

本文档的读者应掌握以下这些主题的相关知识：

- Cisco 12000系列互联网路由器的架构

- 路由器启动过程(请参阅了解Cisco 12000系列Internet路由器上的启动过程)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco 12000 系列互联网路由器

- 在此平台上运行的所有Cisco IOS®软件版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

升级 程序

本节提供将性能路由处理器(PRP)引入包含千兆位路由处理器（GRP或GRP-B）的Cisco 12000系列互联网路由器的推荐步骤。

注意：加载了rommon版本0.67(1.7dev)的Cisco 12xxx PRP-2路由处理器无法读取磁盘0上的第一个文件，并且无法自动启动。PRP-2路由处理器需要rommon版本2.83(1.8dev)或更高版本，才能自动启动。在PRP-2上加载早期版本的rommon时会遇到读取错误。如果您的Cisco 12xxx PRP-2路由处理器加载了rommon版本0.67(1.7dev)，请使用“现场通知：PRP-2由于ROMMON读取错误文档而不能自动启动，以升级到相应的rommon版本。

本节列出将配置从GRP迁移到PRP的步骤，这样，PRP就能以最少的用户干预激活。

注意：该过程不使用：

- 文件传输协议(FTP)、简单文件传输协议(TFTP)或任何其他工具，用于离线编辑配置。

- 任何高可用性功能，因此网络将会长时间中断。

请完成以下步骤：

1. 打开包含PRP的框。

2. 从PRP中删除闪存盘。

3. 卸下GRP闪存卡插槽1中的任何设备。

4. 将PRP闪存盘插入GRP闪存卡插槽1。

警告：请勿格式化磁盘！

5. 使用dir disk1检查磁盘内容： 命令。

6. 如果disk1上的Cisco IOS映像与您的要求不匹配，请键入delete disk1:<filename>命令从磁盘中删除IOS映像。

7. 验证您是否拥有所需PRP IOS映像的副本。文件名必须是c12kprp-<featureset>-<compression>.120-<release id>。使用copy tftp disk1:命令将映像复制到disk1:。

在对话框的末尾，显示以下警告：

%Warning: File not

a valid executable for this system

Abort Copy? [confirm]

按键盘上的空格键继续。

router#copy tftp: disk1:

Address or name of remote host []? <ip address or hostname>

Source filename []?c12kprp-p-mz.120-25.S

Destination filename [c12kprp-p-mz.120-25.S]?

Accessing tftp://10.1.1.1/c12kprp-p-mz.120-25.S...

%Warning: File not a valid executable for this system

Abort Copy? [confirm] <press ‘space’ to continue at this point>

8. 要确保正确复制映像，请验证disk1上新映像的MD5哈希：为此，请使用verify /md5 disk1:<image name>命令进行验证。将生成的字符串与在思科下载（仅限注册客户）站点上发布的MD5哈希值进行比较。

9. 记下将在PRP上使用的映像名称。要查看映像名称，请使用dir disk1: 命令。

10. 使用no boot system命令从运行配置中删除所有现有的boot system命令。

11. 设置boot system命令以启动新的Cisco IOS软件映像。

注意：引用针对disk0:。这是故意的。

使用boot system flash disk0:<PRP image name>命令。

12. 将运行配置保存到disk1:命令<config-name>命令运行配置磁盘。要检查配置，请使用more disk1:<config-name>命令。

警告：

- 请勿在GRP上保存配置！

- 请勿使用copy running-config startup-config或write memory命令进行。

请勿保存配置。这可确保GRP保持其原始配置，并使您能够在将来（如果需要）重新安装GRP。

13. 使用dir disk1:命令确认disk1:现在包含Cisco IOS软件映像和配置。Cisco IOS软件映像必须是磁盘上的第一个文件。

14. 关闭路由器。

15. 移除GRP。

16. 插入PRP。

17. 将以太网和控制台电缆连接到PRP。

18. 从slot1:在GRP上，将闪存盘插入slot0:在PRP上。

19. 启动路由功能。

路由器未配置，并提示您输入初始配置菜单。

20. 出现提示时键入no，以中止初始配置选项。

21. 使用copy disk0:<config-name> startup-config命令将存储在disk0上的配置复制到PRP上的启动配置。

注意：请勿将文件复制到运行配置。

22. 确保机箱中的所有线卡都已引导，并且处于IOS RUN状态。根据Cisco IOS软件版本，您可以使用show gsr或show led命令来确认。

23. 使用upgrade mbus-agent-rom all命令升级Mbus-agent-rom。

注意：

- 线路卡无需重新加载。

- 如果在此步骤中看到任何错误消息，请在联系思科TAC之前重复此步骤。以下是此步骤中可能出现的错误示例：

MBus agent ROM upgrade failed on slot 7 (rc=5)

MBus agent ROM upgrade failed on slot 8 (rc=6)

24. 使用upgrade fabric-downloader all命令升级交换矩阵下载程序。

注意：

- 线路卡无需重新加载。

- 如果在此步骤中看到任何错误消息，请在联系思科TAC之前重复此步骤。以下是此步骤中可能出现的错误示例：

MBus agent ROM upgrade failed on slot 7 (rc=5)

MBus agent ROM upgrade failed on slot 8 (rc=6)

25. 使用show gsr命令查找安装主路由处理器的机箱中的插槽。记下插槽。

Slot 3  type  = 1 Port Packet Over SONET OC-48c/STM-16

state = IOS RUN   Line Card Enabled

Slot 7  type  = Route Processor

state = ACTV RP   IOS Running  ACTIVE

在本例中，RP位于插槽7中。

26. 键入upgrade rom-monitor slot <RP slot>命令。如果流程确定需要升级，则新代码会自动加载。当ROMmonitor升级完成时，路由器重新加载，但不保存运行配置。（在本例中，转到步骤29）。

27. 如果不需要ROMmonitor升级，请重新加载路由器。如果看到以下提示，请键入no:

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:

28. 路由器现在使用正确的配置（之前在GRP上运行的配置）启动。

29. 执行相关启动后检查。为此，请回答以下问题：

- 线路卡是否已启动？

- 所需接口是否处于活动状态？

- 思科快速转发是否运行正常？

- 是否已形成内部网关协议(IGP)邻接？

- 边界网关协议(BGP)对等项是否已建立？

- 运行配置是否正确？

相关信息

- Cisco 12000系列互联网路由器闪存盘信息

- 拆卸和更换RP或线卡