目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

EIA/TIA-449速度和距离限制

串行电缆CAB-449MT

EIA/TIA-449串行电缆组件

EIA/TIA-449 DTE电缆引脚布局

串行电缆CAB-449FC

EIA/TIA-449 DCE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-37 ）

相关信息

简介

本文档提供EIA/TIA-449串行电缆的技术和电缆规格。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

EIA/TIA-449速度和距离限制

使用平衡驱动程序，EIA/TIA-449信号的传输距离比EIA/TIA-232标准要长。下表列出了EIA/TIA-449信号波特率与最大距离之间的标准关系。这些限制对V.35和X.21也有效。

数据速率(波特)

距离(英尺)

距离(米)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

注意：EIA/TIA-449和V.35接口支持高达2.048 Mbps的数据速率。超过此最大值可能导致数据丢失，不建议这样做。

串行电缆CAB-449MT

本节介绍CAB-449MT串行电缆的电缆组件和引脚布局。

注意：电缆本身将Cisco路由器标识为数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)设备，连接到网络中的其他设备；因此，从下表中选择正确的产品编号非常重要。

此产品的电缆性别(部件号72-0795-01)为凸式DB-60至凸式DB-37，模式 — DTE。

CAB-449MT电缆用于Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入服务器和AccessPro PC卡。此电缆的Cisco端有凸式DB-60连接器，网络端有凸式DB-37连接器。

EIA/TIA-449串行电缆组件

EIA/TIA-449 DTE电缆引脚布局

下表显示EIA/TIA-449 DTE电缆引脚布局（DB-60至DB-37）。

注意：箭头指示信号方向：

- --->指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60针^1

信号

描述

方向

25 引脚

信号

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Shorting Group

-

-

-

J1-51 J1-52

GND模式_DCE

Shorting Group

-

-

-

J1-46

Shield_GND

单一

-

J2-1

屏蔽 GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

6号绞线

—> —>

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

9号绞线

<— <—

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

11号绞线

<— <—

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

5号绞线

—> —>

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

10号绞线

<— <—

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

1号绞线

<— <—

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-44 J1-45

LL/DCD电路_GND

12号绞线

--->-

J2-10 J2-37

LL SC

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

2号绞线

<— <—

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

4号绞线

—> —>

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

3号绞线

<— <—

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

7号绞线

—> —>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

9号绞线

—

J2-19 J2-20

SG RC

1未连接任何未引用的引脚。

串行电缆CAB-449FC

本节介绍CAB-449FC串行电缆的电缆组件和引脚布局。

此产品的电缆性别(部件号72-0796-01)为凸式DB-60至凹式DB-37，模式 — DCE。

此电缆用于以下系统：Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入服务器和AccessPro PC卡。此电缆的Cisco端有凸式DB-60连接器，网络端有凹式DB-37连接器。

EIA/TIA-449 DCE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-37 ）

下表显示EIA/TIA-449 DCE电缆引脚（DB-60至DB-37）。

注意：箭头指示信号方向：

- --->指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60针^1

信号

描述

方向

25 引脚

信号

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Shorting Group

-

-

-

J1-46

Shield_GND

单一

-

J2-1

屏蔽 GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

11号绞线

<— <—

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

7号绞线

—> —>

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

6号绞线

—> —>

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

1号绞线

<— <—

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

9号绞线

—> —>

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

5号绞线

—> —>

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-29 J1-30

NIL/LL电路_GND

12号绞线

--->-

J2-10 J2-37

LL SC

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

4号绞线

—> —>

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

2号绞线

<— <—

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

3号绞线

—> —>

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

10号绞线

<— <—

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

8号绞线

—

J2-19 J2-20

SG RC

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems