目录

简介

检查和清洁至关重要

一般提醒和警告

提醒

警告

最佳实践

一般检查和清洁程序

一般清洁过程

连接器检查技术

工具

尾带和接插线的清洁技术

干洗技术：墨盒和袖珍型清洁器

工具

干法清洁技术：无毛擦拭物

工具

干洗服务：无毛棉签

工具

湿式清洗技术：无毛擦拭物

工具

舱壁和容器的清洁技术

干洗服务：无毛棉签

工具

湿清洁：无毛拭子

工具

供应商特定的清洁技术

3M OGI防水壁清洁技术（干和湿）

工具

附录A — 连接器类型 — 检查和清洁交叉参考图表

附录B — 污染状况图像示例

附录C — 连接器定义和说明

附录D — 连接器及附件示例

简介

本文档介绍光纤连接的检查和清洁过程。在配对之前，必须检查并清洁每个光纤连接器。

本文档中的操作步骤介绍光纤连接中使用的光缆、隔离壁和适配器的基本检查技术和清洁过程。

注意：本文档供服务人员、现场服务技术人员和硬件安装人员使用。

检查和清洁至关重要

清洁的光纤组件是光纤设备之间高质量连接的一项要求。光纤系统的维护最基本和最重要的程序之一是清洁光纤设备。

光纤连接中的任何污染都可能导致组件故障或整个系统故障。即使微小的尘埃粒子也会对光连接造成各种问题。部分或完全堵塞核心的粒子会产生强烈的背反射，这可能导致激光系统的不稳定。夹在两个纤维面之间的灰尘颗粒会划伤玻璃表面。即使粒子仅位于包层或端面的边缘，它也会导致纤芯之间的气隙或不对准，从而显着降低光信号。

- 单模核上的一颗1微米的尘埃粒子可以阻挡高达1%的光线（0.05dB的损耗）。

- 9微米颗粒仍然太小，没有显微镜看不到，但是它可以完全阻塞纤芯。这些污染物可能比灰尘颗粒更难以除去。

相比之下，一般人的头发直径为50至75微米，大至八倍。因此，即使灰尘可能看不到，它仍然存在于空气中，并可能沉积在连接器上。除灰尘外，还必须清除端面的其他类型的污染。此类材料包括：

- 油类，常来自人手

- 薄膜残渣，从空气中的蒸汽中浓缩

- 粉状涂料，在水或其它溶剂蒸发后留下

这些污染物可能比灰尘颗粒更难以清除，如果不清除它们，还会对设备造成损坏。

警告：现在用于通信系统的高功率激光器中，如果在开启激光的同时阻断纤芯，任何污染物都可以烧入光纤端面。此刻灼可能会损坏光学表面，使其无法清洗。

在清洁光纤组件时，请始终小心地完成步骤中的步骤。目标是消除任何灰尘或污染，并为光纤连接提供清洁的环境。请记住，检查、清洁和重新检查是进行光纤连接之前必须执行的关键步骤。

一般提醒和警告

检查并清洁光纤连接之前，请查看这些提醒和警告。

提醒

- 在检查光纤连接器、光纤组件或隔离壁之前，请始终关闭任何激光源。

- 务必确保电缆两端均已断开，或者卡或可插拔接收器已从机箱中移除。

- 在您所在区域有需要时，请始终佩戴适当的安全眼镜。确保任何激光安全眼镜符合联邦和州的规定，并与您环境中使用的激光匹配。

- 在清洁之前，务必检查连接器或适配器。

- 在连接之前，请务必检查并清洁连接器。

- 始终使用连接器外壳插入或拔下光纤。

- 请务必在未插入的光纤连接器上保留保护盖。

- 应始终将未使用的防护罩保存在可重新密封的容器中，以免灰尘迁移至纤维内。找到连接器附近的容器，以方便访问。

- 始终正确丢弃用过的组织及棉签。

警告

- 切勿使用酒精或湿清洁，必须确保清洁不会在端面留下残余物。可能导致设备损坏。

- 系统激光打开时，切勿查看光纤。

- 如果没有检查方法，请勿清洁隔离壁或插座设备。

- 未经正确接地，切勿触摸产品。

- 切勿使用未经过滤的手持放大镜或聚焦光纤检查光纤连接器。

- 系统激光打开时，切勿将光纤连接到光纤探头。

- 请勿触摸光纤连接器的端面。

- 切勿在光缆上扭动或拉力。

- 切勿重复使用任何纸巾、棉签或盒式清洗带。

- 切勿触摸薄纸、棉签或清洁布的清洁区域。

- 切勿触摸任何部位薄纸或沾有酒精的拭子。

- 切勿触摸酒精瓶的分配端头。

- 不要在明火或火花周围使用酒精；酒精是非常易燃的。

最佳实践

- 应使用可重新密封的容器来储存所有清洁工具，并将端盖储存在单独的容器中。这些容器的内部必须保持非常清洁，盖应保持紧密关闭，以避免在光纤连接期间内容物受到污染。

- 切勿让清洁的酒精从套圈中缓慢蒸发，因为它会在涂层和纤芯上留下残余材料。这极难在不进行另一次湿式清洁的情况下进行清洁，并且通常比原始污染物更难以去除。液体酒精还可以留在小缝隙或腔中，在那里它可能重新出现。

一般检查和清洁程序

本节介绍连接器清洁过程。其他部分提供了有关特定检查和清洁技术的更多详细信息。

一般清洁过程

请完成以下步骤：

1. 使用纤维镜检查光纤连接器、组件或隔板。

2. 如果连接器脏，请用干洗技术清洁它。

3. 检查连接器。

4. 如果接头仍脏，请重复执行干洗技术。

5. 检查连接器。

6. 如果接头仍脏，请用湿清洁技术清洁该接头，然后立即用干清洁技术清洁接头，以确保接头表面不会留下残余物。

注意：防水壁和插座建议不要使用湿清洁。可能会损坏设备。

7. 再次检查连接器。

8. 如果仍然无法清除污染物，请重复清洁过程，直到端面清洁。

图1显示了连接器清洁流程。

图 1

注意：切勿使用酒精或湿清洁，必须确保清洁不会在端面留下残余物。可能导致设备损坏。

连接器检查技术

这种检查技术使用纤维镜来查看端面。

纤维镜是一种用于检查光纤组件的定制显微镜。纤维镜应提供至少200倍的总放大率。需要特定适配器来正确检查大多数连接器类型的端面，例如：1.25毫米、2.5毫米或APC连接器。

工具

- 用于端帽的清洁、可重新密封的容器

- 纤维镜

- 隔壁探测器

图2显示了不同类型的纤维镜。

图 2

隔板探头是一种手持式光纤探头，用于检查隔板、背板或插座端口中的连接器。它应提供视频显示器上显示的至少200倍的总放大率。还提供手持便携式显示器。需要特定适配器才能正确检查大多数连接器类型的端面。

图3显示了1.25 mm连接器的带有探头和适配器末端的手持纤维镜。

图 3

图4显示了两种类型的手持纤维镜。

图 4

警告：在开始此过程之前，请阅读提醒和警告。

要检查连接器，请完成以下步骤：

1. 在开始检查之前，确保已关闭激光。

警告：断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。

2. 拆下保护盖，并储存在干净的可重新密封的容器中。

3. 验证您检查的连接器类型，并在您的设备上放置适当的检查适配器或探头。

4. 将光纤连接器插入光纤范围适配器，并调整聚焦环，以便看到清晰的端面图像。图5显示了清洁的单模连接器端面。

图 5

5. 或者，将手持式探头的尖端放在防水壁接头中并调整焦点。

图6显示插入隔离壁连接的手持式探头。

图 6

6. 在视频显示器上，确认连接器端面没有污染。

提示：请参见附录B中的示例 — 污染条件示例图像，以了解不同类型污染的说明。

7. 根据需要清洁端面并重新植入。请参阅相应章节：

- 尾带和接插线的清洁技术

- 舱壁和容器的清洁技术

8. 立即将清洁连接器插入匹配的清洁连接器，以减少再次污染的风险。

尾带和接插线的清洁技术

本节介绍尾带和接插线的清洁技术。

注意：没有已知的清洁方法是百分百有效的；因此，检验必须作为清洁过程的一部分包括在内。清洁不当会导致设备损坏。

干洗技术：墨盒和袖珍型清洁器

本节介绍使用碳粉盒和袋式清洁器的干洗技术。

工具

- 墨盒清洗工具：OPTIPOP和CLETOP

- 袖珍式清洁工具：CARDCLEANER

图7

警告：在开始此过程之前，请阅读提醒和警告。

1. 在开始检查之前，确保已关闭激光。

警告：断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。

2. 拆下保护端盖，并储存在小型可重新密封的容器中。

3. 使用纤维镜检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。

4. 如果连接器脏了，请使用碳粉盒或袖珍清洁器进行清洁。

- 对于碳粉盒清洁器，按下并按住拇指杆。快门向后滑动，露出新的清洁区域，然后转至步骤5。

- 对于袖珍清洁剂，请在一个清洁表面上剥掉保护膜，然后进入步骤5。

- 对于手动提前清洁器，从设备底部拉动清洁材料，直到清洁窗口中出现新条带，然后转至步骤5。

5. 轻轻握住光纤端头，使其紧贴清洁区域。

- 对于单个非APC光纤连接器，请将光纤旋转一次，旋转四分之一圈，90度。

- 对于APC连接器端面，请保持清洁区域与端面的角度相同。

6. 沿箭头方向或自上而下将光纤末端轻轻拉下暴露的清洁区域。

警告：请勿将光纤擦拭到交换矩阵上，也不要在同一表面上多次进行清洁。这可能会污染或损坏您的连接器。

- 对于口袋样式清洁器，请转至步骤8。

- 对于具有A型CLETOP的单个光纤连接器，请在第二个清洁插槽中重复清洁过程（步骤5和步骤6）。

7. 如果使用盒式清洁器，请释放拇指杆以关闭清洁窗口。

8. 使用纤维镜再次检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。

9. 根据需要重复检查和清洁过程。

警告：使用后扔掉所有已使用的清洁材料，无论是卡片还是材料盒。

干法清洁技术：无毛擦拭物

本节介绍使用无绒擦拭物的干洗技术。

工具

- 无绒擦拭物，最好是洁净的房间

图 8

警告：在开始此过程之前，请阅读提醒和警告。

1. 在开始检查之前，确保已关闭激光。

警告：断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。

2. 拆下保护端盖，并储存在小型可重新密封的容器中。

3. 将擦拭物折叠成约4至8层厚的正方形，参见图8。

4. 使用纤维镜检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。

如果连接器脏了，请用不起毛的擦拭物清洁它。

警告：在折叠过程中，请注意不要用手或表面沾染清洁区域。

5. 用图8运动轻轻擦拭拭拭拭拭拭拭的中心部分的套圈尖端。

警告：请勿将光纤擦拭抹去。如果这样做，会造成划痕和更多污染。

6. 对擦除的另一干净部分重复图8的擦除操作。

7. 正确处理擦拭物。

8. 使用纤维镜再次检查连接器。

9. 根据需要重复此过程。

干洗服务：无毛棉签

本节介绍使用无棉签的干洗技术。

工具

- 无棉签棉签，最好是洁净的室内质量

图 9

警告：在开始此过程之前，请阅读提醒和警告。

1. 在开始检查之前，确保已关闭激光。

警告：断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。

2. 拆下保护端盖，并储存在小型可重新密封的容器中。

3. 使用纤维镜检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。

4. 如果连接器脏，请用棉签清洁它。

图 10

5. 轻轻按下拭子，转动拭子，清洁套管表面。

6. 正确处理拭子。千万不要重用拭子。

7. 使用纤维镜再次检查连接器。

8. 根据需要重复此过程。

湿式清洗技术：无毛擦拭物

如果干式清洁过程没有清除光纤端面的污物，则尝试湿式清洁方法。

警告：清洁不当会导致设备损坏。使用异丙醇的主要问题是它可以从连接器或适配器中完全去除。残留的液体酒精作为输送机制，在端面上散落污物。如果允许酒精从套圈中缓慢蒸发，它会在包层和纤芯上留下残余材料。这极难在不进行另一次湿式清洁的情况下进行清洁，并且通常比原始污染物更难以去除。液体酒精还可以留在小裂隙或腔中，在光纤连接过程中可以在那里再次冒出。

工具

- 99%异丙醇

- 无绒湿巾

图 11

警告：在凹式多纤连接器上，确保没有酒精进入导针孔。酒精可能会在交配期间排出并污染你的连接

警告：请勿对E-2000或F-3000连接器进行湿清洁，因为连接器可能会卡住酒精并重新污染连接器。

警告：在开始此过程之前，请阅读提醒和警告。

1. 在开始检查之前，确保已关闭激光。

警告：断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。

2. 拆下保护端盖，并储存在小型可重新密封的容器中。

3. 使用纤维镜检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。

4. 将纸巾折叠成正方形，厚度约为4到8层。请参阅图 11。

5. 用99%的酒精把擦拭物擦拭一部分。确保擦拭的一部分保持干燥。

6. 用图8的动作轻轻擦拭擦拭擦拭巾上酒精湿润部分的套管针。立即对擦拭的干燥区域重复图8的擦拭操作，清除残留的酒精。（请参见注意）。

警告：请勿将光纤擦拭抹布，否则会造成划痕。

7. 正确处理擦拭物。切勿重复使用擦除。

8. 使用纤维镜再次检查连接器。

9. 根据需要重复此过程。

舱壁和容器的清洁技术

插座是指带有光纤端口的封装设备。许多插座装置使用基于透镜的系统，相对于纤维而言，该系统对污染不太敏感，但如果清洁不当，可能会损坏。如果您检查插座设备并且无法聚焦于端面涂层，则您有一个透镜设备，不应尝试清洗它。请参阅图14和图15，获取端面纤芯和涂层的样本图像。

思科发现，使用棉签进行清洁并不总是非常有效，即使对于经验丰富的操作员也是如此。最好是单独保留一个光端口，除非观察到造成污染的信号阻塞了核心。在插入拭子的过程中，污染物可能会被推到末端上。

警告：防水壁和插座建议不要使用湿清洁。可能会损坏设备。

务必插入干净的配合连接器，以避免交叉污染插座侧。被污染的地比散落的碎片要难得多。

请记住，首先检查并且仅在必要时清洁！

干洗服务：无毛棉签

本节介绍使用无棉签的干洗技术。

工具

- 无绒棉签

图 12

警告：必须清洁隔板或插座，否则不能事后检查它们。实际上，清洁可能会使端面处于更糟糕的状态。

警告：在开始此过程之前，请阅读提醒和警告。

1. 在开始检查之前，确保已关闭激光。

警告：断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。

2. 拆下保护端盖，并储存在小型可重新密封的容器中。

3. 使用纤维镜探头检查适配器或隔板中的光纤连接器。请参阅连接器检查技术部分。

4. 如果适配器脏，请根据连接器套圈大小选择适当的无毛线棉签。

5. 使用纤维镜探头重新检查适配器中的连接器。

6. 将干净的无绒棉签插入适配器中。请参阅图 13。

图 13

7. 将棉签朝同一方向转动几圈完整的转圈。

8. 正确处理拭子。千万不要重用拭子。

9. 根据需要重复清洁过程。

湿清洁：无毛拭子

警告：清洁不当会导致设备损坏。使用异丙醇的主要问题是它可以从连接器或适配器中完全去除。残留的液体酒精作为输送机制，在端面上散落污物。如果允许酒精从套圈中缓慢蒸发，它会在包层和纤芯上留下残余材料。这极难在不进行另一次湿式清洁的情况下进行清洁，并且通常比原始污染物更难以去除。液体酒精还可以留在小裂隙或腔中，在光纤连接过程中可以在那里再次冒出。

警告：在凹式多纤连接器上，确保没有酒精进入引导针孔，或者在配对过程中脱出酒精并污染连接。

工具

- 99%异丙醇

- 无绒棉签

警告：必须清洁隔板或插座，否则不能事后检查它们。清洗实际上会使端面的状况更差，因为酒精残留物是最难去除的污染物之一。

1. 在开始检查之前，确保已关闭激光。

警告：断开的光纤或连接器可能发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。

2. 拆下保护端盖，并储存在小型可重新密封的容器中。

3. 使用纤维镜检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。

4. 如果干洗过程没有清除光纤端面的灰尘，则滴入99%的酒精，轻轻润湿一根新的不起毛棉签。不要把棉签弄过度。

提示：使用干燥的无绒棉签，在清洁后立即进行干燥。确保干燥棉签保持干净。参见注意。

5. 轻轻按下，转动被湿拭的棉签清洁套管表面。

6. 清洗干净后，轻轻按下消毒棒，并转动第二根消毒棒（干的），以晾干残留在蕨类表面上的任何酒精。

7. 正确处理湿拭子和干燥拭子。千万不要重用拭子。

8. 再次检查连接器。

供应商特定的清洁技术

由于许多清洁技术的专有性和本文档的广泛分发，仅列出部件和文档编号及应用程序。应联系供应商获取详细信息。

3M OGI防水壁清洁技术（干和湿）

有关联系信息，请参阅工具。

工具

3M OGI防水壁清洁套件(参考3M部件号(FCCS-1020)

有关详细信息，请参阅3M Worldwide 。

附录A — 连接器类型 — 检查和清洁交叉参考图表

附录B — 污染状况图像示例

这些图像描述了各种污染情况。

插图

描述

图 14：干净的连接器

图14显示的是放大倍率为200倍的清洁单模陶瓷端面。
注意：有时，核心无法照明。

图 15：清洁多光纤连接器，具有可接受的遮挡

图15显示了干净的多模MT连接器。请注意，沿涂层边缘有少量可接受的阴影。
注意：放大倍率为200倍时，可以看到多根光纤，有时候纤芯没有照明。

图 16：带灰尘的连接器

图16显示了一个连接器，其带有分散在需要清洁的端面上的灰尘颗粒。

图 17：液体污染连接器

图17显示连接器有液体污染，需要清洗。

图 18：液体污染连接器

图18显示连接器有液体污染，需要清洗。

图 19：带有酒精残留污染的连接器

图19显示带有需要清洁的酒精残余物的连接器。

图 20：液体污染连接器

图20显示需要清洁的液体污染小滴连接器。

图 21：带有干残留物的连接器

图21显示带有需要清洁的干式残余物的连接器。

图 22：带有油渣的连接器

图22显示带有需要清洁的残余油的连接器。

图 23：带划痕的连接器

图23显示带有划痕的连接器。这些划痕对端面没有害处，也不会划掉。但是，似乎横穿光纤核心的深度划痕可能会导致信号丢失。

图 24：具有切口包覆层和过量环氧的连接器

图24显示接头损坏了涂层。清洗无法移除损坏的涂层。允许包层周围少量环氧树脂，但这表明包层周围有过量环氧树脂，无法清除。必须更换此连接器。

图 25：连接器损坏

图25显示的是一个已经过倒角的1.25 mm套箍。必须更换连接器。

附录C — 连接器定义和说明

连接器零件或类型

描述

APC（有角度的物理接触）

这是一种端面为8度角的光纤抛光方式。这种连接器类型通常由绿色连接器主体或绿色应变消除罩表示。

背板连接器

这是一个光纤连接器，它将PCA的后端与机箱的内后壁配合使用。

隔板适配器

这是一个塑料或金属外壳，允许两个光纤连接器配合。这些设备通常位于PCA的前面板或背板上。

连接器

这是一个塑料或金属外壳，位于光缆的末端，用于将电缆连接到发射器、接收器或其它电缆。

涂层

这是由低折射率玻璃制成的光纤端面的内部区域。此区域从芯的外边缘开始，以125微米的直径结束。

核心

这是承载和引导大多数光的光纤端面的最中心区域。直径可为9微米、50微米或62.5微米，这取决于纤维类型。
注意：通常核心可能没有照明，无法与包层区分。

E2000

这是一种光纤连接器类型，具有直径为2.5 mm的单纤套管。这种专用连接器使用金属套圈，并具有弹簧防护百叶窗。它由Diamond， Inc.独家提供。请参阅图29。

端面

这是光纤连接器的配合表面。它由玻璃芯和涂层组成，由陶瓷、塑料或金属制成的套圈包围。务必始终保护整个区域免受损坏。

F3000

这是一种光纤连接器类型，带有一个直径为1.25 mm的单纤套管。这种专用连接器使用金属套圈，并具有弹簧防护百叶窗。它仅由Diamond， Inc.提供，不适用于所有LC端口。

FC

具有直径为2.5mm的单纤套管的光纤连接器类型。它有一个带键的螺纹管筒，用于配合连接器。请参阅图 28。

套圈

光纤端面的外侧部分被精确掏空以保持和对齐玻璃涂层和纤芯。它通常由绝缘材料例如陶瓷或塑料制成。它们提供单纤和多纤形式。

LC

这是具有单纤直径套圈的光纤连接器样式。其特点是1.25毫米连接器主体上有一个独特的塑料闩锁，在配对时提供正接合。请参阅图 26。

MPO（也称为MTP）

这是一种带有多纤塑料套圈的光纤连接器样式。请参阅图 31。

MU

这是一种光纤连接器类型，带有一个直径为1.25 mm的单纤套管。请参阅图 30。

多模光纤

这是一种传输或发射多种光模式的光纤。这些纤维通常具有大芯，通常为50或62.5微米。

OGI

这是一种带有多纤塑料套圈的光纤连接器样式。它由3M， Inc独占。请参阅图32。

PC（物理接触）

这是一种具有凸形圆顶端面的光纤抛光方式。

尾式设备

这是一个封装的光学组件，将一段光纤连接到插头连接器上。

插座装置

这是一种带有凹式端口的封装光学组件，通常安装在前面板上。这些设备可以在内部使用光纤或光学透镜，具体取决于设计和/或供应商。SFP、XFP、GBIC、XenPAK和SFF都是插座收发器设备的示例。请参阅图 33。

带连接器

这是多光纤连接器的另一个术语。

SC

这是一种光纤连接器类型，具有直径为2.5 mm的单纤套管。请参阅图 27。

单模光纤

这是一种支持一种空间光传播模式的光纤。这些纤维通常具有9微米纤芯。

ST

这是一种光纤连接器类型，具有直径为2.5 mm的单纤套管。

UPC（超精致物理接触）

这是一种具有凸形圆顶端面的光纤抛光方式。它经过高度抛光以获得更高的性能。

附录D — 连接器及附件示例

注意：成角度的物理触点(APC)连接器通常具有绿色连接器或护罩。蓝色和其它颜色连接器具有平坦或凸起的端面。

图 26：LC型连接器和附件（1.25毫米套箍）

图 27：SC型连接器和附件（2.5毫米套箍）

图 28：FC型连接器和附件（2.5毫米套箍）

图 29：E2000型连接器和附件（2.5毫米套箍）

图 30：MU型连接器和附件（1.25毫米套箍）

图 31：MTP/MPO型连接器（多光纤套圈）

图 32：OGI型连接器（多光纤）

图 33：插座设备