目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

将点对点(1+1)转换为BLSR

相关信息

简介

本文档介绍在ONS 15454网络中将点对点(1+1)配置（带两个节点）升级到双光纤双向线路交换环(BLSR)的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- CISCO ONS 15454

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CISCO ONS 15454版本4:all

- CISCO ONS 15454第3版：3.3.0 及更高版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

本文档使用包含两个节点（节点1和节点2）的实验设置(请参见图1)。

图1 -拓扑

当前设置是点对点(1+1)配置。线路容量为OC-48。工作/主用和保护/备用端口分别位于插槽5和插槽6上(见图2)。

图2 — 点对点(1+1)配置

目前有两条电路(见图3)。

图3 — 两个电路

将点对点(1+1)转换为BLSR

要将点对点(1+1)配置转换为双光纤BLSR环，请完成以下步骤：

1. 登录两个节点之一。

2. 选中Alarms和Conditions选项卡，确保没有针对网络的活动警报或条件。在继续之前，请解决所有与网络相关的警报。

3. 单击“Circuits(电路)”选项卡(请参阅图4中的箭头A)。

图4 — 导出CTC数据：电路

4. 导出CTC（电路）数据以供参考，因为您需要删除一些电路并稍后再创建这些电路。请完成以下步骤：

1. 选择“文件”>“导出”(请参阅图4中的箭头B)。

2. 在“导出”(EXPORT)对话框中选择数据格式(参见图5)。 您有三种选择：

- 作为HTML — 此选项将数据另存为没有图形的简单HTML表文件。您可以使用Netscape Navigator、Microsoft Internet Explorer等应用程序或其他能够打开HTML文件的应用程序查看或编辑文件。

- As CSV — 此选项将CTC表另存为逗号分隔值(CSV)。

- As TSV — 此选项将CTC表另存为制表符分隔值(TSV)。

图5 - “EXPORT（导出）”对话框

3. 导航到要存储文件的目录。

4. Click OK.

5. 右键单击登录节点旁的跨度，然后从快捷菜单中单击“电路”(参见图6)。

图6 — 从快捷菜单中选择电路

出现“Circuits on Span（电路在Span上）”窗口(请参阅图7)。

图7 - SPAN上的电路

6. 确保活动同步传输信号(STS)电路的总数不超过跨带宽的50%。使用您在步骤4中导出的电路列表，记录跨度上50%带宽的所有电路。您需要删除这些电路，然后在后续步骤中再次创建它们。

在“电路”列中，出现标题为“未使用”的块(参见图7)。 此数量必须超过跨度带宽的50%。对于OC-48，您不得在跨度上调配超过24个STS。对于OC-12，您不得在跨度上调配超过6个STS。

7. 对点对点转换到BLSR时涉及的每个节点重复步骤3和4。

8. 确保1+1工作插槽在要转换为BLSR的跨度的两端都处于活动状态。记下哪些插槽可用，以及步骤12中要参考的保护端口。完成以下步骤：

1. 在“节点”视图中单击“维护”>“保护”。

2. 验证“选定组”窗格中的工作插槽/端口是否在“选定组”部分下显示为“工作/活动”(参见图2)。

9. 在每个支持点对点跨度的节点上删除保护组。请完成以下步骤：

1. 单击“节点”视图中的“调配”>“保护”选项卡。

2. 选择要删除的保护组，然后单击“删除”(请参见图8)。

图8 — 删除保护组

3. 在“删除保护组”确认消息框中单击是。

图9 — 删除保护组

4. 重复步骤(a)至(d)，删除跨度两端的保护组。

10. 检验光纤从一端节点的保护端口到另一端节点的保护端口。

11. 在您在步骤8中记录的先前保护插槽上创建SONET数据通信通道(SDCC)终止。在节点1和节点2上，执行以下步骤：

1. 在“节点”视图中单击“电路”>“DCC/GCC”(参见图10)。

图10 — 创建SDCC终端

2. Click Create.系统将显示Create SDCC Terminations对话框(请参见图11)。

图11 — 创建SDCC终止对话框

3. 点击SDCC终止的端口。要选择多个端口，请按SHIFT键或CTRL键。

4. 单击“Port State(端口状态)”区域中的“Set to IS（设置为IS）”单选按钮(请参阅图11中的箭头A)。

5. 确保未选中“在DCC链路上禁用OSPF”复选框(请参阅图11中的箭头B)。

6. 单击OK(请参阅图11中的箭头C)。

12. 对于您在STS上调配的电路，该电路现在是保护带宽的一部分（OC12 BLSR的STS 7到12、OC-48 BLSR的STS 25到48、OC-192 BLSR的STS 97到192）删除每条线路。请参阅步骤6中电路列表的注释。

注意：删除电路会影响服务。

13. 在网络视图中选择Provisioning > BLSR，然后单击Create BLSR(请参阅图12)。

图12 - BLSR创建

14. 在“BLSR创建”对话框中设置BLSR属性(请参见图13)。

- 振铃类型:选择BLSR环类型（双光纤或四光纤）。

- 速度：选择BLSR环速

- 振铃ID:分配振铃ID。值必须介于0和9999之间。

- 恢复时间（环恢复或跨度恢复）：设置在环形交换机后流量恢复到原始工作路径之前要经过的时间。默认值为5分钟。

图13 - BLSR属性

15. 单击 Next。系统将显示网络图(见图14)。

图14 - BLSR拓扑

16. 双击网络图中的BLSR跨线。如果跨线是DCC连接到构成完整环的其他BLSR卡，则该线会变为蓝色，并显示“完成”按钮。如果线路未形成完整环，请双击跨线直到形成完整环。

17. 单击Finish完成两个光纤BLSR的创建。出现BLSR(请参见图15)。

图15 — 验证2个光纤BLSR的创建

18. 重新创建您在步骤12中删除的电路。

19. 在网络视图中，单击Circuits。在“保护”列下，两条电路都显示2F-BLSR(见图16)。 转换前，两条电路都显示1+1(见图3)。

图16 — 电路

相关信息

- Cisco ONS 15454程序指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems