目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

创建VT和VTT隧道

步骤 1：UPSR隧道场景 — 四节点UPSR环

步骤 2：创建第二个隧道

步骤 3：在UPSR中手动创建隧道

步骤 4：自动创建VT电路

步骤 5：备选方案

步骤 6：手动创建VT电路

步骤 7：在BLSR中创建VTT

步骤 8::自动将VT添加到隧道

步骤 9：创建VTT的其他方法

相关信息

简介

本文档说明如何为运行Cisco ONS 15454版本3.10软件（版本3.10-001K-17.01）的单向路径交换环(UPSR)和双向线路交换环(BLSR)拓扑创建虚拟支路(VT)。

有关VT矩阵功能的说明和示例，请参阅了解15454 XC和XC-VT交换矩阵。

注：《Cisco ONS 15454故障排除和维护指南》包含交叉连接(XC)、交叉连接虚拟支路(XCVT)和XC10G卡的详细规格。

先决条件

要求

在安装卡之前，您可以调配电路。ONS 15454允许您在安装流量卡之前调配插槽和电路。右键单击该卡，然后从快捷菜单中选择卡以调配空插槽。但是，在您安装卡并将其端口投入使用之前，电路不会传输流量。有关操作步骤，请参阅卡调配文档中有关如何安装光纤、电气和以太网卡以及启用端口的说明。

安装卡后，端口将停止服务。在电路传输流量之前，必须使端口处于服务状态。一旦安装了卡，并且其端口正在使用，电路就会在收到信号后立即传输流量。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco ONS 15454版本3.10软件（版本3.10-001K-17.01）。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

创建VT和VTT隧道

注意：如果您对一致的带宽管理感到担心，建议您手动创建两个VTT隧道，以便允许隧道横穿每个节点并最大化每个节点中的VT矩阵。

步骤 1：UPSR隧道场景 — 四节点UPSR环

在本示例中，您从一个四节点UPSR开始，该UPSR具有从节点B到节点D创建的隧道。

1. 在“电路”下，创建并命名电路，然后选择类型。在本例中，它是VT隧道。单击 Next。

2. 选择源节点，然后选择目标节点。

在本例中，您可以看到源节点B的VTT转到目标节点D。

3. 此时，您可以选择自动路由或取消选中此框以手动路由。在本例中，您会自动路由。单击Finish以继续。

4. 创建电路后，您可以在电路列表中看到它。

5. 此时，您还会在光载波(OC)卡上收到UNEQ-P警报。

在本例中，您使用OC48卡。当隧道上有实时信号时，这些警报会清除。

6. 右键单击网络视图中的跨线，然后选择Circuits以查看隧道及其所承载的同步传输信号(STS)。

在本例中，它是STS 1。

7. 如果在电路列表中突出显示VTT，然后选择Edit并检查详细映射，则可以精确查看电路路径。

步骤 2：创建第二个隧道

手动创建第二个隧道。第二个隧道需要在环的相对侧的同一STS上创建。唯一的方法是手动路由。如果允许系统自动路由第二条隧道，它会将其置于下一个连续的STS上。如果发生这种情况并自动创建VT，则您将获得不同STS上的工作路径和保护路径。

自动创建第二个隧道，以便在操作中看到此内容。创建后，您可以在电路列表中看到它。

右键单击跨线并选择Circuits以查看第二个隧道在哪个STS上运行。

步骤 3：在UPSR中手动创建隧道

完成此步骤中的步骤：

1. 重复步骤2中的说明，但是这次取消选中Route Automatically框并单击Next以手动创建隧道。

2. 选择源节点，将跨线更改为箭头。

3. 选择方向后，线会变白。单击“Add Span”。

4. 添加跨度后，该跨度会变为蓝色并指定下一个方向跨度。

5. 点击下一个跨度并添加。

6. 单击 完成。

此时，您会看到隧道已添加到电路列表。在网络视图中右键点击span行，并检查隧道所在的STS。在添加STS之前，请选择STS，以便继续进入保护侧隧道并确保在相对侧环的同一STS上创建STS。这样，您就一定要获得相同的STS来处理每个隧道。

7. 现在，您可以创建VT1.5，以填充隧道中的所有28个VT。转到电路并创建VT。

注意：如果隧道位于不同的STS上，则您在一个隧道中获得一条路径，并且第二条路径在同一个STS上继续。但是，这可能不在隧道中，因为隧道无法实现使用隧道以最大化带宽的目的

注意：请参阅《Cisco ONS 15454安装和操作指南》的“电路和隧道”一章。

步骤 4：自动创建VT电路

完成本步骤中的步骤以自动创建VT电路。

1. 您可以在此看到，您从B/s3/S1/V1-1到D/s13/S1/V1-1。一旦您有源和目标，请单击“下一步”。双击以确保电路路径正确，然后单击“完成”。

2. 此时，系统将显示一条消息，询问您是否要在传输节点上创建VT隧道。单击No以使VT进入现有隧道。

3. 创建电路后，右键单击跨线并查看VT在哪个隧道中运行。

在本示例中，您看到VTC_B::26在TUN_B::24中。STS1。

4. 当您查看跨线的另一个方向时，您还可以检查哪条隧道和使用了哪些STS。

在本示例中，VTC_B::26也位于STS1上。

步骤 5：备选方案

如果在收到此消息时在步骤2中选择了“是”，则会发生这种情况。

系统自动创建新的VTT并将VT1.5放入该特定隧道。

如果右键单击跨段，您可以看到VT的位置。

在这种情况下，会创建新隧道TUN_B::28，并将VTC_B::29放在隧道内。

注意：请勿单击“是”以创建新隧道，因为在您填满现有的两个隧道之前，不需要该隧道。

步骤 6：手动创建VT电路

您还可以手动创建VT，将其放入隧道中，并选择您希望保护和工作的STS。

1. 选择“电路”>“创建”>“VT”以启动此过程，然后选择源和目标以及端口，并取消选中“自动路由”框。

2. 系统将显示一条消息，询问您是否要创建传输VTT。单击No并准备选择隧道。

3. 选择源节点并单击该节点，将可用的跨线转换为箭头。

4. 从节点B指向D的两个箭头代表您的隧道。选择一个箭头。这是您的工作隧道路径。单击Add Span。

5. 选择其他箭头。这是VT的保护路径。

创建电路后，该电路会在电路列表中显示为VTC_。

6. 右键单击SPAN以获取电路信息，以验证您选择的STS是否正确。

注意：要在UPSR拓扑中整理VT和VTT，最好且最推荐的方法是在相同的STS上手动创建VTT，然后将VT放入隧道中。您可以自动或手动创建它们。

步骤 7：在BLSR中创建VTT

在BLSR配置中创建VTT时，只需创建一个隧道，因为保护路径是继承的。您还可以将路由自动功能与BLSR一起使用或手动路由。

在本示例中，您会自动创建从B到D的隧道。

1. 选择“电路”>“创建”并选择“VT隧道”，然后单击“下一步”。

2. 在BLSR中，您可以自动路由隧道，因为系统仅在STS上创建可在整个经过的节点中完全使用的电路。单击 Next。

3. 如果选择“创建前复查路由”，您将看到电路计划采用哪条路径，并可以在此时对其进行修改。

4. 单击Finish将电路添加到电路列表。

5. 在“网络”视图中右键单击该跨度以显示电路，以便您能验证隧道是否存在。

注：如果选择手动创建隧道，唯一的区别是取消选中“自动路由”框，然后按照前面的步骤继续。

步骤 8::自动将VT添加到隧道

完成以下步骤以自动将VT添加到隧道。

1. 在“电路”>“创建”下，选择VT并选择源节点和目标节点的插槽和端口。在本示例中，您从B/s3/S1/V1-1到D/s13/S1/V1-1。单击“下一步”。

2. 如果已准备好自动继续路由，请单击Finish。

3. 检查电路列表以及“网络”视图中的跨度，以查看电路的位置。

注意：如果选择“自动路由”，则会将VT放置在第一个有空间的连续STS中。当STS填满后，系统将进入下一个STS隧道，该隧道有足够的VT空间。

4. 右键单击Network view span行，以查看电路的位置。

5. 手动创建VT，以便将VT放在隧道内并选择您选择的跨度。

如果选择的跨度不在同一时隙上，您会收到错误消息。

步骤 9：创建VTT的其他方法

首先创建VT，以便同时创建VTT。

1. 当系统询问您是否希望在传输节点上创建VTT时，单击Yes以创建VTT并将VT放入其中。

2. 查看电路列表以验证您的电路。

3. 或者，在网络视图中右键单击跨线并查看电路。

4. 如果此时单击“否”，它将添加不带隧道的VT。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems