目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

相关产品

背景信息

多站点如何有帮助

其他优势

支持的拓扑

拓扑

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何使用Cisco Nexus 9000系列交换机配置和验证以太网VPN/虚拟可扩展局域网多站点环境。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 多协议标签交换(MPLS)第3层VPN

- 多协议 — 边界网关协议(MP-BGP)

- 以太网VPN(EVPN)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

leaf1#

N5K-C5672UP-16G-SUP

系统：版本7.3(0)N1(1)

leaf2#

N9K-C92160YC-X

NXOS：版本9.2(3)

spine1#

N9K-C9396PX

NXOS：版本9.2(3)

spine2#

N9K-C9396PX

NXOS：版本9.2(3)

MultisiteBG1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS：版本9.2(3)

MultisiteBG2#

N9K-C-93108-FX

NXOS：版本9.3(1)

multisitespine2#

N9K-C9372TX-E

NXOS：版本9.2(3)

Multisastine1#

N9K-C92160YC-X

NXOS：版本9.2(3)

MultisetLeaf1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS：版本7.0(3)I7(5)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

相关产品

EVPN多站点边界网关的最低软件和硬件要求。

项目

要求

Cisco Nexus硬件

● Cisco Nexus 9300 EX平台

● Cisco Nexus 9300 FX平台

● Cisco Nexus 9332C平台

● Cisco Nexus 9364C平台

● Cisco Nexus 9500平台，带X9700-EX线卡

● Cisco Nexus 9500平台，带X9700-FX线卡

Cisco NX-OS软件

Cisco NX-OS软件7.0(3)I7(1)版或更高版本

虚拟可扩展LAN(VXLAN)BGP EVPN站点的站点内部节点的硬件和软件要求与没有EVPN多站点BGW的站点内部节点相同

背景信息

数据中心是一个资源池，其中包含计算能力、存储和支持任何业务环境所需的应用程序。正确规划数据中心基础设施设计至关重要。现在看看关键需求是什么，以及它们如何克服。现代IT基础设施和数据中心部署需要高可用性、以更快的速度扩展的能力、高性能以及始终在线。

下面是几个探讨数据中心设计/架构领域的重要要求：

- 端口密度通过FEX得以改善。

- 通过硬件虚拟化(UCS)提高计算容量。

- 接入层上行链路带宽通过FI、Port-Channel得以改善。

- 机箱级冗余通过vPC得以改进。

- SDN交换矩阵通过ACI进行了改进 — 在交换矩阵中自动进行底层和重叠。

- DCNM改进了快速部署和支持新服务。

- 通过暗光纤或波长服务提高了长距离应用的带宽要求。

- 在所有地理冗余和扩展都是跳转/扩展数据中心环境的重要属性，多站点VxLAN/EVPN可帮助我们获得更好的DCI解决方案。

多站点如何有帮助

外部连接包括数据中心到网络其余部分的连接：到Internet、WAN或园区。为外部连接提供的所有选项都是多租户感知的，并侧重于到外部网络域的第3层传输。

- EVPN是下一代一体化VPN解决方案。

- 它不仅能完成许多其他的VPN技术，而且性能也有所提高。

- 与传统网络集成。

- 选择性通告/扩展：

- 扩展只能使用第2类路由扩展的第2层特定VLAN/子网。

- 仅扩展L3 — 特定的L3域可以使用类型5路由进行扩展。

- 使用类型4路由自动发现冗余组。

- 别名、地址批量提取、使用1类路由的SH/AA MH指示。

- 使用类型3路由自动发现组播隧道端点和MCAST隧道类型。

其他优势

·跨数据中心和云的工作负载平衡。

·对中断采取主动响应 — 降低接近灾难（如飓风、洪水等）的风险。

·数据中心维护和迁移 — 计划在一段时间内发生的事件，与旧网络集成。

·备份和灾难恢复。

支持的拓扑

- BGW到云模型

- 主干和超主干模型之间的BGW

- 主干模型上的BGW

- BGW背对背模式

拓扑

配置

验证

故障排除

要排除故障，请参阅排除多站点环境中的EVPN/VxLAN故障

相关信息

- VXLAN EVPN多站点设计和部署白皮书

- 配置VXLAN EVPN多站点