目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

选项

相关信息

简介

本文讨论与IRB桥接的RFC1483的实施选择。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

选项

为您的非对称数字用户线(ADSL)服务选择与集成路由和桥接(IRB)桥接的RFC 1483的一个实施选择。两个实施选择包括网络地址转换(NAT)超载， NAT池，静态NAT和动态主机控制协议(DHCP)服务器的配置示例。

- RFC 1483 IRB选项1 — 您的ISP将一个动态公有IP地址分配给您的Cisco DSL路由器。

- RFC 1483 IRB选项2 — 您的ISP为您的Cisco DSL路由器分配一个静态公有IP地址。

返回本配置和故障排除指南的上一部分 — RFC 1483与IRB联机表单桥接。

回到Cisco DSL路由器配置与故障排除指南的主页。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems