目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

RFC 1483桥接实施

相关信息

简介

本文档讨论了 RFC 1483 桥接的实施。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

RFC 1483桥接实施

选择RFC1483桥接实施之一用于您的非对称数字用户线(ADSL)服务。

- 集成路由和桥接(IRB) — （建议）IRB功能允许Cisco DSL路由器在其ATM接口（ADSL接口）上桥接流量，然后在其以太网接口上路由该流量。启用IRB后，Cisco DSL路由器可以执行增值服务，如网络地址转换(NAT)过载、NAT池、静态NAT和动态主机控制协议(DHCP)服务器。

- 纯桥接 — 在纯桥接实施中，您的Cisco DSL路由器充当简单的ADSL到以太网桥接，无法提供增值服务。

回到Cisco DSL路由器配置与故障排除指南的主页。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems