目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

硬件要求

软件要求

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

Cisco 1700、2600及3600系列路由器支持非对称数字用户线路(ADSL)广域网接口卡。 三个平台的配置都相同，但硬件和每个平台所需的Cisco IOS®软件版本有所不同。在本文中Cisco 1700/2600/3600被称为“Cisco ADSL WIC”。

此配置示例显示Cisco ADSL WIC配置了AAL5SNAP路由并终止在一台Cisco 6400通用接入集中器(UAC)。 Cisco ADSL WIC和Cisco 6400都使用IP未编号的接口。此种接口在可用的IP子网数量受限制的情况下是非常合适的。

异步传输模式(ATM)主接口不支持ip unnumbered命令;使用ATM点对点子接口。

RFC1483路由服务连接用户到一台Cisco 6400，使用AAL5SNAP封装运载在ATM上的IP数据流。节点路由处理器(NRP)按需路由IP数据流。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS软件版本12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS软件版本12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS软件版本12.1(5)DA

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

硬件要求

要支持在Cisco2600/3600上的ADSL WIC，需要这些硬件：

Cisco 2600 系列路由器:

- 机箱WIC槽

- NM-2W

Cisco 3600 系列路由器:

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

注意：对于Cisco 3600，这些不支持ADSL WIC:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

软件要求

要支持ADSL WIC，需要以下最低Cisco IOS软件版本：

- Cisco IOS软件版本12.1(5)yb (仅加强版本)在Cisco2600/3600上。

- 在Cisco 1700上的的Cisco IOS软件版本IOS 12.1(3)XJ或更高版本(仅加强版本或ADSL功能集)。ADSL特性集可以通过镜像名中的"y7"来识别。例如， c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin。

注意：下载Cisco 1700映像时，请确保选择映像名称1700。不要下载1720或1750镜像。功能不支持 ADSL WIC。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用此图所示的网络设置。

配置

本文档使用此处所示的配置。

- Cisco ADSL WIC

- Cisco 6400-NRP

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

ip subnet-zero

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface ATM0.1 point-to-point

ip unnumbered FastEthernet0

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

protocol ip 172.16.0.2

encapsulation aal5snap

!

ip classless

ip route 172.16.0.2 255.255.255.255 ATM0.1

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

Cisco 6400-NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

pvc 3/100

protocol ip 10.0.0.1

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.3

ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 配置思科 6400

- Cisco ADSL技术提示

- DSL技术支持

- RFC 1483

- 使用 LLC 封装的 ATM PVC中的多个 路由协议

- 技术支持 - Cisco Systems