目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

配置

调试和故障排除

相关信息

简介

本文档讨论在7500/7000、3600、4500或2500系列等外部Cisco路由器上配置交换机间链路协议(ISL)中继。本文档不讨论第2层(L2)/第3层(L3)交换机（如Cisco Catalyst 6500或4500）上ISL中继的配置。

有关在运行Catalyst OS(CatOS)或Cisco IOS®软件的Catalyst L2和L3交换机之间配置ISL和802.1Q中继的信息，请参阅以下任一信息：

- 相关信息