目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

系统要求

相关信息

简介

本文档包含在本文档每个部分所述平台上实施光纤分布式数据接口(FDDI)的系统要求。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

系统要求

思科WS-C1400 CDDI/FDDI集中器

- Cisco WS-C1400铜缆分布式数据接口(CDDI)/FDDI集中器的模块化设计允许4到32个CDDI和/或FDDI端口。

- Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI集中器版本说明。

思科WS-C1100 CDDI/FDDI集中器

- Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI集中器支持单模光纤(SMF)和多模光纤(MMF)FDDI连接和CDDI/多级传输(CDDI/MLT-3)。

- Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI集中器版本说明。

Catalyst 5000 系列交换机

- Catalyst 5000系列交换机支持CDDI模块(WS-X5103)、FDDI模块MMF(WS-X5101)和FDDI模块SMF(WS-X5104)。

- FDDI/CDDI模块除了运行管理引擎软件映像外，还运行自己的软件映像。

- Catalyst 5000系列交换机在管理引擎软件版本1.3或更高版本中支持FDDI/CDDI模块。

- Catalyst 5000系列FDDI软件版本说明。

Catalyst 1900/2820 系列 交换机

- Catalyst 2820系列交换机支持WS-X2831、WS-X2841和WS-X2842 FDDI/CDDI模块。

- Catalyst 2820系列交换机支持软件版本5.x或更高版本的FDDI/CDDI模块。

- Catalyst 2820系列FDDI模块软件版本说明。

Catalyst 1600 系列交换机

- Catalyst 1600系列令牌环交换机支持WS-C161F FDDI模块。

- FDDI模块使您能够将Catalyst 1600连接到FDDI网络上的文件服务器、路由器、集中器或其他Catalyst 1600设备。

- Catalyst 1600系列令牌环交换机支持软件版本1.3或更高版本中的FDDI模块。

Cisco 7000 系列路由器

- Cisco 7000系列路由器同时支持FDDI半双工端口适配器和全双工端口适配器，为SMF和MMF光缆提供接口。

- Cisco 7000系列路由器在Cisco IOS 11.1x版或更高版本中支持半双工和全双工端口适配器。

Cisco 4000 系列路由器

- Cisco 4500-M和4700-M支持单端口单连接多模FDDI网络处理器模块(NPM)和单端口双连接SMF/MMF FDDI NPM。

- Cisco 4000系列路由器在Cisco IOS版本11.2x或更高版本中支持FDDI。

相关信息

- LAN 产品支持页

- LAN 交换技术支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems