目录

如何能确定在MIB name中使用的接口号是多少 ？

相关信息

问：如何确定MIB名称中要使用的接口编号？

A.接口表的每行都有一个关联的编号，称为ifIndex。您使用ifIndex 号码以获取相关接口组的特定实例。例如， ifInNUcastPkts.1将找到在接口1上接收到的广播包的数量。 您能通过查看持有接口描述(从MIB-II) ifDescr.1对象，找到关于接口1的描述。

相关信息

- MIB 定位工具

- 技术支持 - Cisco Systems