目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

示例

相关信息

简介

可以通过NetView或HPOV轮询和阈值Cisco数值mib。NetView和HPOV在线文档、培训材料和手册对此过程进行了详细说明。本文档举例说明了当Digdug（本例中的路由器）上的“ifInOctets”超过17000000时，如何生成事件以转到NetView/HPOV事件区域。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

示例

请完成以下步骤：

1. 要转到“数据收集和阈值”区域，请从命令行中输入xnmcollect，或依次输入选项(HPOV)和数据收集和阈值、工具(NetView)和数据收集和阈值。

系统将显示“MIB数据收集”窗口。

2. 单击右中间屏幕中的“添加”按钮。（在HPOV 4.x上，这是顶部下拉菜单中的“编辑/添加/MIB对象”。）

将出现“MIB数据收集/MIB对象选择”窗口。

3. 单击management，然后从树状结构向下转到mib-2, interfaces， ifTable， ifEntry， ifInOctets。选中此选项后，单击Describe以确认这是您想要的。然后，选择“关闭”，然后选择“确定”。

注：如果这是作为固定集合的一部分而导致错误，则可以选择其他内容。

系统将显示“MIB数据收集/添加收集”窗口。

4. 输入要收集的源路由器（本例中为Digdug），然后单击Add。

在“收集模式”区域，有四个选项：

- 不存储，检查阈值

- 存储，无阈值

- 存储，检查阈值

- 排除集合

5. 选择Do not Store， Check Threshold，并填写轮询间隔。选择1h（每小时）；默认陷阱编号为58720263。

6. 填写阈值的值17000000。

重新臂值是指示在超过阈值时产生陷阱之后，直到达到重新臂值之后才会再次产生陷阱。因此，您填16000000，因此，当超过17000000时，除非降到16000000，否则不会再有陷阱。

7. 在实例中，选择“从列表”，然后填写1（即ifIndex 1，您的以太网）。

8. Click OK.

返回“MIB数据收集”窗口时，其顶部区域显示：

Collecting ifInOctets .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

当17000000 ifInOctets被超出时，NetView/HPOV事件窗口中会显示事件：

Mon Nov 25 16:50:54 1996 digdug.rtp.cisc D ifInOctets 1 threshold exceeded

(>17000000):  17373433

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

SPECIFIC :58720263 (hex: 3800007)

GENERIC  :6

CATEGORY  :Threshold Events

ENTERPRISE  :netView6000 1.3.6.1.4.1.2.6.3.1

SOURCE  :Data Collector(D)

相关信息

- 网络管理支持资源

- 技术支持和文档 - Cisco Systems