目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文为一个在Cisco路由器的串行隧道(STUN)提供配置示例。中央路由器中，一个serial interface连接到前端处理器(FEP);并且在远程终端，有两个serial interfaces的一个Cisco路由器连接到两个不同的控制器。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件或硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用此图中所示的网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

- Router A

- Router B

Router A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 5.0.0.1

stun route address c2 tcp 5.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

Router B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c2 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

注意：虽然上面未显示，但是IP路由假设已配置并正常运行。

上图和配置不显示任何时钟源。您必须提供一个接口，否则串行接口不会启动。有许多可用选项。最常见的一种是在路由器端使用DCE电缆，并在串行接口下添加以下命令：

clockrate {300-4000000}

连接的另一端然后使用DTE电缆。

另一种选择是使用调制解调器消除器提供时钟，然后在连接的两端使用DTE电缆。此方法适用于路由器到路由器、路由器到主机以及路由器到控制器的连接。STUN接口上的非归零(NRZ)或非归零反转(NRZI)编码必须与终端设备编码匹配；路由器默认为NRZ。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems