目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档提供了使用混合封装配置串行隧道 (STUN) 的配置示例。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用下图所示的网络设置。

配置

本文档使用如下所示的配置。

- Router A

- Router B

Router A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 5.0.0.1

stun route address c2 interface serial 1 direct

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c2 interface serial 0 direct

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

Router B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

注意：尽管上图未显示，但时钟需要由DCE提供。最简单的方法是在路由器端使用Cisco DCE电缆并发出clockrate配置命令。为简单起见，IP路由、WAN配置、SDLC地址和其他特定于SDLC的配置不如上所示。此配置突出显示了如何在混合封装中使用STUN。有关详细信息，请参阅配置和排除串行隧道故障(STUN)。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- STUN/BSTUN支持

- 技术支持 - Cisco Systems