目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档提供了一个配置示例，该示例显示单个 IP 网络中可以包含多个隧道。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意：使用命令查找工具(仅限注册客户)可查找有关本文档中使用的命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

路由器配置

Router A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 5.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 5.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

Router B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 1.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

注意：时钟（尽管图中未显示）需要由DCE提供。最简单的方法是在路由器端使用Cisco DCE电缆，并使用configure clockrate命令。为简单起见，不显示IP路由和WAN配置。

此配置显示，单个IP网络中可能有多个隧道。请注意，隧道会扩展或替换现有的串行线路。在本例中，硬件和隧道之间有一对一的关联。有关详细信息，请参阅配置和排除串行隧道故障(STUN)。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- STUN/BSTUN支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems