目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

相关产品

规则

路由器 ID

值传输

已知问题

故障排除

单区域网络

ASBR 的多个区域

错误消息：%OSPF-4-FLOOD_WAR:进程60500在区域10.40.0.0中刷新LSA ID 10.x.x.0 type-5 adv-rtr 10.40.x.x

相关信息

简介

本文档介绍运行开放最短路径优先(OSPF)的路由器如何选择路由器ID、此值发送的数据包以及如何排除报告重复ID的路由器日志消息故障。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- IP 路由协议

- OSPF路由协议

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco IOS®软件版本12.2。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

相关产品

此配置也可用于以下硬件和软件版本：

- 所有路由器，例如2500和2600系列

- 第 3 层交换

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

路由器 ID

默认情况下，当OSPF进程初始化时，它会选择路由器上的最高IP地址作为OSPF进程的路由器ID。路由器ID唯一标识OSPF域内的路由器。

如配置OSPF中所述，OSPF使用接口上配置的最大IP地址作为其路由器ID。如果与此IP地址关联的接口关闭，或者地址被删除，则OSPF进程必须重新计算新的路由器ID，并从接口重新发送其所有路由信息。

如果环回接口配置了IP地址，则Cisco IOS软件使用此IP地址作为其路由器ID，即使其他接口的IP地址更大。由于环回接口从不关闭，因此路由表中的稳定性更高。

OSPF自动首选环回接口，而不是任何其他类型的接口，并在所有环回接口中选择最高的IP地址。如果没有环回接口，则选择路由器中的最高IP地址。OSPF无法定向到使用任何特定接口。路由器ID一旦当选，除非OSPF进程重新启动或重新加载路由器，否则它不会更改。

注意：如果接口启动时没有有效IP地址处于up/up状态，则OSPF报告无法向日志分配router-id错误消息。

这些命令用于查看路由器ID。

- show ip ospf

- show ip ospf interface

R2-AGS#show ip ospf interface e0

Ethernet0 is up, line protocol is up

Internet Address 1.1.1.2 255.255.255.0, Area 0

Process ID 1, Router ID 5.5.5.5, Network Type BROADCAST, Cost: 10

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1

Designated Router (ID) 6.6.6.6, Interface address 1.1.1.1

Backup Designated router (ID) 5.5.5.5, Interface address 1.1.1.2

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 0:00:07

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 6.6.6.6  (Designated Router)

使用Cisco IOS软件版本12.0(1)T中引入的router-id OSPF命令，可以更改路由器ID上选择最高IP地址的默认行为。有关详细信息，请参阅Cisco Bug ID CSCdi38380(仅限注册客户)。使用OSPF router-id命令，OSPF进程的路由器ID是手动选择的路由器ID。在本例中，OSPF进程的路由器ID为10.10.10.10。

!

router ospf 100

router-id 10.10.10.10

show ip ospf database命令也可用于此示例中，以检查路由器ID:

Router#show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.10.10.10) (Process ID 100)

值传输

在解释使用OSPF解决重复路由器ID之前，您需要了解五种OSPF数据包类型。以下是数据包类型：

- hello

- 数据库说明(DD)

- 链路状态请求

- 链路状态更新

- 链路状态确认

所有OSPF数据包都以标准24位组报头开头。请注意，报头包含路由器ID字段，该字段指示发起OSPF数据包的路由的唯一ID。

version |类型 |数据包长度

路由器 ID

区域 id

校验和 | AuType

身份验证

身份验证

数据包数据

通常，OSPF数据包传输链路状态通告(LSA)，该通告描述路由器的所有链路或接口以及链路的状态。当所有LSA都以相同的报头开始时，这三个字段标识一个LSA:

- 类型

- 链路状态ID

- 通告路由器

OSPF使用链路状态更新数据包泛洪LSA并发送LSA以响应链路状态请求。OSPF邻居负责将适当的LSA重新封装到新更新数据包中以进行进一步泛洪，以便将OSPF LSA传播到其发起网络之外。因此，多个路由器可以检测并传播重复的路由器ID。

要确定是否存在重复的路由器ID，请完成以下步骤：

1. 在应具有此ID的路由器上执行show ip ospf database router x.x.x.x命令。此命令显示路由器LSA（类型1）的内容，该路由器通告路由器及其所有直连接口。了解路由器的接口列表和分配的IP地址。

2. 在报告重复数据的路由器上执行几次show ip ospf database router x.x.x.x命令。最短路径优先(SPF)算法的运行频率可以像每10秒一样高。

如果捕获了这些命令，您应该能够捕获更改的信息。此示例是show ip ospf database router命令的输出。

r2.2.2.2#show ip ospf database router 1.1.1.1

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

LS age: 279

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: Router Links

Link State ID: 1.1.1.1

!--- For router links, the Link State ID is always the same as the !--- advertising router (next line).

Advertising Router: 1.1.1.1

!--- This is the router ID of the router which created !--- this LSA.

LS Seq Number: 8000001A

Checksum: 0xA6FA

Length: 48

Number of Links: 2

Link connected to: another Router (point-to-point)

!--- This line shows that this router (1.1.1.1) is a neighbor !--- with 2.2.2.2.

(Link ID) Neighboring Router ID: 2.2.2.2

(Link Data) Router Interface address: 0.0.0.12

!--- In case of an unnumbered link, use the Management Information !--- Base (MIB) II IfIndex value, which usually starts with 0.

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 64

!--- This is the OSPF cost of the link that connects the two routers.

Link connected to: a Stub Network

!--- This entry represents the Ethernet segment 4.0.0.0/8.

(Link ID) Network/subnet number: 4.0.0.0

(Link Data) Network Mask: 255.0.0.0

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 10

!--- This is the OSPF cost of the Ethernet segment.

已知问题

当两台路由器在OSPF域中使用相同的路由器ID时，路由可能无法正常工作。Cisco Bug ID CSCdr61598(仅注册客户)和CSCdu08678(仅注册客户)增强了重复路由器ID的检测和报告机制。访问Bug工具包(仅注册客户)以查看有关这些Cisco Bug ID的其他信息。有两种重复的路由器ID类型：

1. 区域重复的路由器ID

%OSPF-4-DUP_RTRID1: Detected router with duplicate

router ID 100.0.0.2 in area 0

说明 - OSPF检测到该区域中具有相同路由器ID的路由器。

Recommended Action - OSPF路由器ID应是唯一的。确保区域中的所有路由器都具有唯一的路由器ID。

2. 第4类LSA

%OSPF-4-DUP_RTRID2: Detected router with duplicate

router ID 100.0.0.2 in Type-4 LSA advertised by 100.0.0.1

说明 - OSPF检测到另一区域中具有相同路由器ID的路由器。此路由器在第4类LSA中通告。

Recommended Action - OSPF路由器ID应是唯一的。确保远程区域中的所有自治系统边界路由器(ASBR)都具有唯一的路由器ID。

当路由器在OSPF域中同时充当区域边界路由器(ABR)和ASBR时，可能会出现重复路由器ID的错误报告，如本示例日志消息所示。

OSPF-4-DUP_RTRID_AS Detected router with duplicate

router ID 10.97.10.2 in Type-4 LSA advertised by 10.97.20.2

Cisco Bug ID CSCdu71404(仅注册客户)解决了OSPF域范围检测的问题。

- 如果路由器收到第4类LSA，且链路状态ID等于路由器ID，而路由器不是ABR，则远程区域中会发生有效的路由器ID复制，并且应记录错误消息。

- 如果路由器不是ABR，它可以收到第4类LSA，该LSA会从另一个ABR告知它自己。此情况不代表重复的路由器ID问题，不应记录错误消息。

第4类LSA也称为ASBR汇总LSA。发出show ip ospf database asbr-summary命令以观察这些LSA，如本示例所示。

ABR创建（第4类）ASBR汇总LSA，以便将ASBR的可达性通告到其他区域。

r2.2.2.2#show ip ospf database asbr-summary 1.1.1.1

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 2)

Summary ASB Link States (Area 0)

LS age: 266

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)

Link State ID: 1.1.1.1 (AS Boundary Router address)

!--- ABR (Router 2.2.2.2) advertises that it knows how !--- to reach the ASBR (Router 1.1.1.1).

Advertising Router: 2.2.2.2

LS Seq Number: 80000001

Checksum: 0x935C

Length: 28

Network Mask: /0

TOS: 0  Metric: 64

!--- This is the cost of ABR to reach the ASBR.

如果LSA是第4类，则链路状态ID是通告的ASBR的路由器ID。有关详细信息，请参阅OSPF如何将外部路由传播到多个区域。

故障排除

故障排除是在Cisco Bug ID CSCdr61598（仅限注册客户）和Cisco Bug ID CSCdu08678 （仅限注册客户）集成之前发布的Cisco IOS软件版本完成的。

单区域网络

此图像是这些步骤中描述的单区域网络的表示。

1. 发出show proc cpu | include OSPF命令。这样您就可以看到使用CPU的OSPF进程。

r4#show proc cpu | include OSPF

3        4704       473       9945  1.38%  0.81%  0.68%   0 OSPF Hello

71        9956      1012       9837  1.47%  1.62%  1.41%   0 OSPF Router

如上例所示，OSPF的CPU使用率较高。这表明链路稳定性或重复的路由器ID一定有问题。

2. 发出show ip ospf statistics命令。这样您就可以看到SPF算法是否运行得比普通算法更多。

r4#show ip ospf statistics

Area 0: SPF algorithm executed 46 times

SPF calculation time

Delta T   Intra D-Intra Summ    D-Summ  Ext     D-Ext   Total   Reason

00:01:36   0    0       0       0       0       0       0       N,

00:01:26   0    0       0       0       0       0       0       R, N,

00:01:16   0    0       0       0       0       0       0       R, N,

00:01:06   0    0       0       0       0       0       0       R, N,

00:00:56   0    0       0       0       0       0       0       R, N,

00:00:46   0    0       0       0       0       0       0       R, N,

00:00:36   0    0       0       0       0       0       0       R, N, kmbgvc

00:00:26   0    0       0       0       0       0       0       R, N,

00:00:16   0    0       0       0       0       0       0       R, N,

00:00:06   0    0       0       0       0       0       0       R, N,

如上例所示，show ip ospf statistics命令显示，每10秒重新计算一次SPF。它由路由器和网络LSA触发。与当前路由器位于同一区域时出现问题。

3. 发出show ip ospf database命令。

r4#show ip ospf database

OSPF Router with ID (50.0.0.4) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count

50.0.0.1        50.0.0.1        681         0x80000002 0x7E9D   3

50.0.0.2        50.0.0.2        674         0x80000004 0x2414   5

50.0.0.4        50.0.0.4        705         0x80000003 0x83D    4

50.0.0.5        50.0.0.5        706         0x80000003 0x5C24   6

50.0.0.6        50.0.0.6        16          0x80000095 0xAF63   6

50.0.0.7        50.0.0.7        577         0x80000005 0x86D5   8

Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum

192.168.2.6     50.0.0.6        6           0x8000007A 0xABC7

show ip ospf database命令显示，一个LSA较新（16岁），其序列号比同一OSPF数据库中的其他LSA高很多。您需要确定发送此LSA的路由器。由于它位于同一区域，因此通告路由器ID为已知(50.0.0.6)。 此路由器ID更可能重复。您需要找出哪台路由器具有相同的路由器ID。

4. 此示例显示了show ip ospf database命令的几个实例。

r4#show ip ospf database router adv-router 50.0.0.6

OSPF Router with ID (50.0.0.4) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

LS age: 11

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: Router Links

Link State ID: 50.0.0.6

Advertising Router: 50.0.0.6

LS Seq Number: 800000C0

Checksum: 0x6498

Length: 72

Number of Links: 4

Link connected to: a Transit Network

(Link ID) Designated Router address: 192.168.2.6

(Link Data) Router Interface address: 192.168.2.6

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 10

Link connected to: another Router (point-to-point)

(Link ID) Neighboring Router ID: 50.0.0.7

(Link Data) Router Interface address: 192.168.0.21

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 192.168.0.20

(Link Data) Network Mask: 255.255.255.252

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 50.0.0.6

(Link Data) Network Mask: 255.255.255.255

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 1

r4#show ip ospf database router adv-router 50.0.0.6

OSPF Router with ID (50.0.0.4) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

LS age: 7

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: Router Links

Link State ID: 50.0.0.6

Advertising Router: 50.0.0.6

LS Seq Number: 800000C7

!--- The sequence number has increased.

Checksum: 0x4B95

Length: 96

Number of Links: 6

!--- The number of links has increased although the network has been stable.

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 192.168.3.0

(Link Data) Network Mask: 255.255.255.0

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 10

Link connected to: another Router (point-to-point)

(Link ID) Neighboring Router ID: 50.0.0.5

(Link Data) Router Interface address: 192.168.0.9

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 192.168.0.8

(Link Data) Network Mask: 255.255.255.252

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: another Router (point-to-point)

(Link ID) Neighboring Router ID: 50.0.0.2

(Link Data) Router Interface address: 192.168.0.2

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 192.168.0.0

(Link Data) Network Mask: 255.255.255.252

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 50.0.0.6

(Link Data) Network Mask: 255.255.255.255

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 1

5. 如果您知道您的网络，您可以找到通告这些链路的路由器。前一个输出显示LSA是由OSPF邻居50.0.0.7的路由器发送的，而第二个输出显示邻居50.0.0.5和50.0.0.6。发出show ip ospf 命令以查找这些路由器并访问它们以验证其OSPF路由器ID。在本例中，它们是R6和R3。

3>show ip ospf

Routing Process "ospf 1" with ID 50.0.0.6

Supports only single TOS(TOS0) routes

Supports opaque LSA

r6#show ip ospf

Routing Process "ospf 1" with ID 50.0.0.6

Supports only single TOS(TOS0) routes

Supports opaque LSA

6. 发出show run命令 | beg router ospf命令，以检查从OSPF配置开始的配置。

R6#show run | include router ospf

router ospf 1

router-id 50.0.0.6

log-adjacency-changes

network 50.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

r3#show run | begin router ospf

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 50.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

在上一个示例中，删除了router-id命令，并且OSPF进程未重新启动。同样的问题也可能来自环回接口，该接口在其他位置被移除和配置。

7. 发出clear ip ospf 1 process命令和show ip ospf 命令以清除该进程。

r3#clear ip ospf 1 process

Reset OSPF process? [no]: y

r3#show ip ospf

Routing Process "ospf 1" with ID 50.0.0.6

Supports only single TOS(TOS0) routes

Supports opaque LSA

如上例所示，仍然显示错误的IP地址。

8. 发出show ip int brie命令以检查接口。

r3#show ip int brie

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Ethernet0/0                192.168.3.1     YES NVRAM  up                    up

Serial1/0                  192.168.0.2     YES NVRAM  up                    up

Serial2/0                  192.168.0.9     YES NVRAM  up                    up

Loopback0                  unassigned      YES NVRAM  up                    up

Loopback1                  50.0.0.6        YES NVRAM  up                    up

!--- The highest Loopback IP address

要纠正问题，请确保路由器上配置的最高环回在您的OSPF网络中是唯一的，或在OSPF路由器配置模式下使用router-id <ip address>命令静态配置router-id。

ASBR 的多个区域

这些问题的症状是，外部路由（通过R6从静态重分发到OSPF进程获知），ASBR路由器从OSPF区域0内所有路由器的路由表摆动。外部路由为120.0.0.0/16，问题在区域0的路由器5上发现。从此开始排除故障。

1. 连续发出show ip route命令几次，以查看症状。

r5#show ip route 120.0.0.0

Routing entry for 120.0.0.0/16, 1 known subnets

O E2    120.0.0.0 [110/20] via 192.168.0.9, 00:00:03, Serial2/0

r5#show ip route 120.0.0.0

% Network not in table

r5#

2. 查看OSPF数据库以检查是否收到LSA。如果连续多次发出show ip ospf database命令，您会注意到两台路由器（50.0.0.6和50.0.0.7）收到了LSA。如果查看第二个条目的使用时间（如果存在），您会发现其值会发生显着变化。

r5#show ip ospf database | begin Type-5

Type-5 AS External Link States

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag

120.0.0.0       50.0.0.6        2598        0x80000001 0xE10E   0

120.0.0.0       50.0.0.7        13          0x80000105 0xD019   0

r5#show ip ospf database | begin Type-5

Type-5 AS External Link States

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag

120.0.0.0       50.0.0.6        2599        0x80000001 0xE10E   0

120.0.0.0       50.0.0.7        14          0x80000105 0xD019   0

r5#show ip ospf database | begin Type-5

Type-5 AS External Link States

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag

120.0.0.0       50.0.0.6        2600        0x80000001 0xE10E   0

120.0.0.0       50.0.0.7        3601        0x80000106 0x6F6    0

r5#show ip ospf database | begin Type-5

Type-5 AS External Link States

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag

120.0.0.0       50.0.0.6        2602        0x80000001 0xE10E   0

r5#show ip ospf database | begin Type-5

Type-5 AS External Link States

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag

120.0.0.0       50.0.0.6        2603        0x80000001 0xE10E   0

r5#

3. 如果查看从50.0.07（即通告路由器）接收的LSA的序列号，您还会发现奇怪的行为。查看从50.0.0.7接收的其他LSA。如果一行多次发出show ip ospf database adv-router 50.0.0.7命令，则条目变化很快，如本例所示。

r5#show ip ospf database adv-router 50.0.0.7

OSPF Router with ID (50.0.0.5) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count

50.0.0.7        50.0.0.7        307         0x8000000D 0xDF45   6

Type-5 AS External Link States

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag

120.0.0.0       50.0.0.7        9           0x8000011B 0xA42F   0

r5#show ip ospf database network adv-router 50.0.0.7

OSPF Router with ID (50.0.0.5) (Process ID 1)

r5#show ip ospf database network adv-router 50.0.0.7

OSPF Router with ID (50.0.0.5) (Process ID 1)

最后一个输出未显示任何内容。路由抖动或存在另一种问题，最可能是OSPF域内的路由器ID重复。

4. 发出show ip ospf database命令以查看50.0.0.7通告的外部LSA。

r5#show ip ospf database external adv-router 50.0.0.7

OSPF Router with ID (50.0.0.5) (Process ID 1)

Type-5 AS External Link States

Delete flag is set for this LSA

LS age: MAXAGE(3600)

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 120.0.0.0 (External Network Number )

Advertising Router: 50.0.0.7

LS Seq Number: 80000136

Checksum: 0xA527

Length: 36

Network Mask: /16

Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

TOS: 0

Metric: 16777215

Forward Address: 0.0.0.0

External Route Tag: 0

r5#show ip ospf database  external adv-router 50.0.0.7

OSPF Router with ID (50.0.0.5) (Process ID 1)

r5#

5. 查看SPF计算原因以验证此情况。X表示SPF每10秒运行一次，因为外部LSA（第5类）摆动，实际上，您会看到SPF运行。

r5#show ip ospf statistic

Area 0: SPF algorithm executed 2 times

SPF calculation time

Delta T   Intra D-Intra Summ    D-Summ  Ext     D-Ext   Total   Reason

00:47:23   0    0       0       0       0       0       0       X

00:46:33   0    0       0       0       0       0       0       X

00:33:21   0    0       0       0       0       0       0       X

00:32:05   0    0       0       0       0       0       0       X

00:10:13   0    0       0       0       0       0       0       R, SN, X

00:10:03   0    0       0       0       0       0       0       R, SN, X

00:09:53   0    0       0       0       0       0       0       R,

00:09:43   0    0       0       0       0       0       0       R, SN, X

00:09:33   0    0       0       0       0       0       0       X

00:09:23   0    0       0       0       0       0       0       X

6. 已知问题不在当前区域。把注意力集中在ABR上。Telnet至ABR路由器2，以便在OSPF区域0之外的其他区域获得更多可视性。发出show ip ospf border-routers和show ip ospf database network adv-router命令。

r2#show ip ospf border-routers

OSPF Process 1 internal Routing Table

Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route

i 50.0.0.7 [20] via 192.168.2.1, Ethernet0/0, ASBR, Area 1, SPF 25

r2#show ip ospf database network adv-router 50.0.0.7

OSPF Router with ID (50.0.0.2) (Process ID 1)

Net Link States (Area 1)

Routing Bit Set on this LSA

LS age: 701

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: Network Links

Link State ID: 192.168.1.2 (address of Designated Router)

Advertising Router: 50.0.0.7

LS Seq Number: 80000001

Checksum: 0xBC6B

Length: 32

Network Mask: /24

Attached Router: 50.0.0.7

Attached Router: 50.0.0.1

7. 有故障的路由器与50.0.0.1位于同一LAN中。它必须是Router 6。发出show ip ospf命令。

r6#show ip ospf

Routing Process "ospf 1" with ID 50.0.0.7

Supports only single TOS(TOS0) routes

Supports opaque LSA

It is an autonomous system boundary router.

8. 找到故障路由器后，请参阅本文档的单区域网络部分以纠正问题。

错误消息：%OSPF-4-FLOOD_WAR:进程60500在区域10.40.0.0中刷新LSA ID 10.x.x.0 type-5 adv-rtr 10.40.x.x

%OSPF-4-FLOOD_WAR:Process 60500在区域10.40.0.0中刷新LSA ID 10.35.70.4 type-5 adv-rtr 10.40.0.105错误消息。

此错误消息表明路由器以高速率发起或刷新LSA。网络中的典型场景可能是网络中的一台路由器发起LSA，而另一台路由器则刷新该LSA。此处提供了此错误消息的详细说明：

- 进程60500 — 报告错误的OSPF进程。在本示例中，进程 ID 是 60500。

- re-originates或flushes(关键字) — 指示路由器是否发起LSA或flushes。在此错误消息中，路由器刷新LSA。

- LSA ID 10.35.70.4 — 检测到泛洪的链路状态ID。本例中为 10.35.70.4。

- 类型–5 - LSA类型。此示例具有第5类LSA。

注意：泛洪战争对每个LSA都有不同的根源。

- adv-rtr — 发起LSA的路由器(即10.40.0.105)。

- 区域- LSA所属的区域。在本例中，LSA属于10.40.0.0。

解决方案

注意此错误的类型特征；在本例中为类型5。此标识表示位于不同区域的两台路由器上存在重复的路由器ID。因此，必须更改其中一台路由器的路由器ID。

相关信息

- 如何配置OSPF

- OSPF 数据库说明指南

- Cisco - 了解 OSPF 邻居问题

- show ip ospf interface 命令显示什么内容？

- 开放最短路径优先 (OSPF) 支持页面

- 技术支持和文档 - Cisco Systems