目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

%BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息

相关信息

简介

本文档说明Cisco IOS® %BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息以及可安全忽略该消息的可能情况。

先决条件

要求

思科建议您了解如何在思科路由器上配置边界网关协议(BGP)。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco IOS®的某些版本，如文档后面所述。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

%BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息

如果自治系统(AS)路径长度小于50 AS（100字节），路由器将使用区块内存分配。如果AS路径长度大于50 AS，则路由器使用常规内存分配并返回#%BGP-3-INSUFCHUNKS:每次遇到此情况时，aspath错误消息的区块池不足。尽管出现此错误消息，路由器应继续正常工作。

此问题的Cisco Bug ID CSCdr07279(仅限注册客户)。 CSCdr07279的修复允许路由器对最多125个AS的AS路径使用区块内存分配。一旦路径超过此长度，路由器只返回一次错误消息。

CSCdr07279的修复程序已集成到以下Cisco IOS软件版本中：

- 12.0(9.6)ST

- 12.0(10.1)S

- 12.0(10.3)SC

- 12.1(1.3)

- 12.1(1.3)T

- 12.1(1.3)E

- 12.1(1.3)EC

- 12.1(3)DB

- 12.1(3)直流

相关信息

- BGP AS_PATH属性

- 边界网关协议(BGP)支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems