目录

简介

背景信息

升级矩阵工具

运行状况检查

相关信息

简介

本文档介绍可协助您升级到Nexus交换机的各种Nexus升级矩阵工具的详细信息。

背景信息

参考文档提供了有关升级过程、相关缺陷/警告、硬件可支持性等的详细指导。

升级矩阵工具

Upgrade Matrix工具可作为适用于不同Nexus平台和升级方法(如服务中软件升级(ISSU)和冷启动)的思科验证升级路径的单一数据源。此外，还提供有关当前和目标NX-OS版本中支持的硬件产品ID(PID)和备用路径以及开放/解决的警告的信息，以及访问相关NX-OS文档的链接。

可用的升级矩阵工具包括：

- Cisco Nexus 9000和3000 ISSU支持表

- Cisco Nexus 7000 ISSU和冷启动支持列表

运行状况检查

您是否有兴趣了解如何在软件升级或维护之前对Nexus设备执行运行状况和配置检查？ 如果是，请参阅执行Nexus运行状况和配置检查页面上提供的步骤。

相关信息

- Nexus 9500生命周期终止/销售终止通知

- Nexus 3000生命周期终止/销售终止通知

- Nexus 7000/7700生命周期终止/销售终止通知

- 推荐用于Cisco Nexus 9000系列交换机的Cisco NX-OS版本

- 推荐用于Cisco Nexus 3000系列交换机的Cisco NX-OS版本

- 推荐用于Cisco Nexus 7000系列交换机的Cisco NX-OS版本

- 技术支持和文档 - Cisco Systems