目录

问题

答案

CLI输出

问题

我们在ASR-9901上看不到第二个管理接口。

Intf Intf LineP封装MTU BW

名称状态类型（字节）(Kbps)

—

Nu0 up Null 1500 0

Mg0/RSP0/CPU0/0上行ARPA 1514 1000000

Gi0/0/0/0up ARPA 1514 1000000

答案

在eXR中，XR VM可使用一个MgmtEth，管理VM可使用另一个MgmtEth接口。

CLI输出

P/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-eXR#show interfaces brief |i Mg

10月10日星期四08:07:37.708 HKT

Mg0/RSP0/CPU0/0上行ARPA 1514 100000

Mg0/RSP1/CPU0/0向下关闭ARPA 1514 1000000

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-eXR#admin

10月10日星期四08:07:42.689 HKT

syzaidi从127.0.0.1连接，使用sysadmin-vm:0_RSP0上的控制台

sysadmin-vm:0_RSP0# show interface ?

描述:管理接口

可能的完成：

MgmtEth0/RSP0/0/0

MgmtEth0/RSP1/0/0

|输出修饰符

<cr>

sysadmin-vm:0_RSP0# show interface

常见问题：

1)能否在管理VM中配置管理接口？

是，可以使用IP地址进行配置，如下所示：

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# int MgmtEth 0/RSP0/0/0 ?

Possible completions:

arp          Configure static ARP entry

default-gw   Default Gateway address: A.B.C.D

ipv4         IPv4 parameters

mtu          MTU for interface

shutdown     Shut the interface down

sysadmin-vm:0_RSP0(config)#

2)我能否将此mgmt ip用于telnet/ssh或带外访问？

不，此接口不对外部世界开放。

3)管理VM中的mgmt接口有何用途？

此接口可用于使用mgmt将文件从路由器复制到外部位置。接口.

4)如果用户关闭管理VM中的管理接口，我们是否会失去对管理VM的访问权限？

否，关闭接口不会阻止对管理VM的访问，请检查以下内容：

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/0/0

Wed Mar  31 19:20:15.547 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# shut

Wed Mar  31 19:20:19.472 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# commit

Wed Mar  31 19:20:22.438 UTC+00:00

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)#

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)#

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# exit

Wed Mar  31 19:20:25.529 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# exit

Wed Mar  31 19:20:27.353 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0# sh int

Wed Mar  31 19:20:29.235 UTC+00:00

MgmtEth0/RSP0/0/0  Link encap: Ethernet  HWaddr 02:b3:90:92:72:98

inet  addr: 0.0.0.0

DOWN BROADCAST MULTICAST   MTU:1500  Metric:1    <<< port is down.

RX packets:          0 errors:0 dropped:0 overruns:0   frame:0

TX packets:          5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:                     0  TX bytes:                   398

sysadmin-vm:0_RSP0# exit

Wed Mar  31 19:20:34.518 UTC+00:00

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin

Wed Mar 31 19:20:36.732 UTC

saavadha connected from 127.0.0.1 using console on sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# exit  <<< we are still able to connect to the admin VM.

Wed Mar  31 19:20:41.461 UTC+00:00

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#conf t

Wed Mar 31 19:20:44.587 UTC

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1(config)#exit

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin conf

Wed Mar 31 19:21:03.263 UTC

Mar 31 19:21:03 : ADMIN-CLI: ERROR: ABORT: Please run this command from admin prompt

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin

Wed Mar 31 19:21:05.319 UTC

saavadha connected from 127.0.0.1 using console on sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# con

Possible completions:

config       Manipulate software configuration information

controller   Access to hardware controller data

sysadmin-vm:0_RSP0# config

Wed Mar  31 19:21:09.125 UTC+00:00

Entering configuration mode terminal

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/0/0

Wed Mar  31 19:21:19.887 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# no shut

Wed Mar  31 19:21:21.662 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# commit

Wed Mar  31 19:21:23.798 UTC+00:00

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# exit

Wed Mar  31 19:21:25.293 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# exit

Wed Mar  31 19:21:26.162 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0# sh int

Wed Mar  31 19:21:27.967 UTC+00:00

MgmtEth0/RSP0/0/0  Link encap: Ethernet  HWaddr 02:b3:90:92:72:98

inet  addr: 0.0.0.0

UP RUNNING BROADCAST MULTICAST   MTU:1500  Metric:1

RX packets:          0 errors:0 dropped:0 overruns:0   frame:0

TX packets:         11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:                     0  TX bytes:                   906

sysadmin-vm:0_RSP0#