目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

EIA/TIA-449 电缆配件

EIA/TIA-449 DTE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-37 ）

EIA/TIA-449 DCE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-37 ）

相关信息

简介

本文档显示5合1 EIA/TIA-449电缆组件，并介绍其电缆引脚连接。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

EIA/TIA-449 电缆配件

EIA/TIA-449 DTE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-37 ）

60针^1

信号

描述

方向

37 引脚

信号

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

—

—

—

J1-51 J1-52

GND模式_DCE

Shorting Group

—

—

—

J1-46

Shield_GND

单一

—

J2-1

屏蔽 GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD -

6号绞线

==> ==>

J2-4 J2-22

SD+ SD -

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC -

9号绞线

<== <==

J2-5 J2-23

ST+ ST—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD -

11号绞线

<== <==

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

5号绞线

==> ==>

J2-7 J2-25

RS+ RS -

J-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE -

10号绞线

<== <==

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS -

1号绞线

<== <==

J2-9 J2-27

CS+ CS—

J1-44 J1-45

LL/DCD电路_GND

12号绞线

==> —

J2-10 J2-37

LL CS

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR -

2号绞线

<== <==

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR -

4号绞线

==> ==>

J2-12 J2-30

TR+ TR -

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

3号绞线

<== <==

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC -

7号绞线

==> ==>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

9号绞线

—

J2-19 J2-20

SG RC

1未参考的任何PIN未连接。

EIA/TIA-449 DCE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-37 ）

60针^1

信号

描述

方向

37 引脚

信号

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Shorting Group

—

—

—

J1-46

屏蔽_GNC

单一

—

J2-1

屏蔽 GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD -

11号绞线

<== <==

J2-4 J2-22

SD+ SD -

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC -

7号绞线

==> ==>

J2-5 J2-23

ST+ ST—

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD -

6号绞线

==> ==>

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS -

1号绞线

<== <==

J2-7 J2-25

RS+ RS -

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC -

9号绞线

==> ==>

J2-8 J2-26

RT+ RT -

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

5号绞线

==> ==>

J2-9 J2-27

CS+ CS—

J1-29 J1-30

NIL/LL电路_GND

12号绞线

==> —

J2-10 J2-37

LL SC

J1-3 J1-4

DTR/DSR+ DTR/DSR -

4号绞线

==> ==>

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR -

2号绞线

<== <==

J2-12 J2-30

TR+ TR -

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

3号绞线

==> ==>

J2-13 J2-31

RR+ RR —

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE -

10号绞线

<== <==

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

8号绞线

—

J2-19 J2-20

SG RC

1未参考的任何PIN未连接。

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems