目录

简介

启用跟踪日志

从GUI

从CLI

跟踪日志收集

从GUI

从CLI

从公共文件系统(PFS)

SIP消息日志记录

日志存储信息

CUSP 9.0及更高版本

9.0之前的CUSP版本

相关信息

简介

本文档介绍思科统一SIP代理(CUSP)中可用于启用和收集跟踪日志的各种选项。可以从GUI或CLI启用和收集跟踪。本文档详细说明了每个步骤。

启用跟踪日志

从GUI

1. 登录CUSP GUI(http://<CUSP模块的IP地址>/)。

2. 导航至“Troubleshoot < Traces”。

3. 选中启用跟踪框，然后选择所需的组件来排除故障，并将级别设置为调试。

4. 在进行所需更改后，单击Update。

从CLI

1. 访问CUSP模块并进入CUSP模式。

Router#service-module sM 2/0 session

Trying 10.106.122.8, 2131 ... Open

CUSP# cusp

CUSP(cusp)#

2. 要启用跟踪，请执行trace enable 命令：

CUSP(cusp)# trace enable

3. 选择所需的CUSP组件，并将跟踪级别设置为调试。

4. 您需要重复上一命令，以启用多个组件的调试。

5. 可以使用show trace options命令查看当前跟踪设置。

跟踪日志收集

从GUI

1. 登录CUSP GUI。

2. 导航至“故障排除”>“日志文件”。这将显示收集的日志。您可以查看或下载文件。

注意：CUSP 8.5(5)版及更高版本提供了从GUI清除日志缓冲区的选项。如果CUSP版本早于8.5(5)版，则必须使用CLI手动清除日志。

3. 要使用CLI清除日志，请输入以下命令：

CUSP(cusp)# clear trace log

从CLI

1. 使用此命令可显示日志内容：

2. 按CTRL+C以中断滚动。

3. 使用show trace log | p命令以逐页显示跟踪输出。

从公共文件系统(PFS)

还有一种方法可以收集跟踪日志。这来自PFS，即CUSP运行的文件系统。PFS可通过FTP访问。

1. 创建用户名并为此用户分配PFS权限。

2. 使用上一步中定义的凭证访问此URL。可以下载包含跟踪日志的.log文件。ftp://<IP of CUSP>/cusp/log/trace/

SIP消息日志记录

除了前面部分中提到的跟踪日志，CUSP中还提供会话初始协议(SIP)消息日志。此日志仅显示从CUSP进出的SIP消息。您可以从GUI启用SIP消息日志。

1. 导航至Troubleshoot > SIP Message Logs > Controls。

2. 要查看SIP消息日志，请导航至Troubleshoot > SIP Message Logs > Search Calls。

注意：要查看CUSP如何处理SIP方法，例如路由表和规范化，需要跟踪日志。

日志存储信息

CUSP 9.0及更高版本

在CUSP第9版（虚拟CUSP）及更高版本中，日志缓冲区大小可增加至5 GB。在此版本中，您可以调配磁盘空间以存储日志和日志文件数。

以下是将日志大小设置为5 GB和文件计数设置为500的配置。

思科建议每个日志文件应为10 MB，以获得更佳性能。

9.0之前的CUSP版本

在较旧版本的CUSP中，日志缓冲区大小设置为200MB，并且没有更改跟踪日志缓冲区大小和文件数的规定。

相关信息

- CUSP配置示例

- 技术支持和文档 - Cisco Systems