目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

配置

配置

数据包流

故障排除

命令

输出示例

相关信息

简介

本文档提供有关如何与通信媒体模块(CMM)建立IP连接的详细信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco IOS 12.4。

规则

关于文件规则的信息，请参见Cisco技术提示规则。

背景信息

通信媒体模块是提供语音终端、转码和会议服务的语音通信模块。它可安装在6500交换机或7600路由器的机箱上。

这些适配器可安装在CMM基础模块上：

- 6 — 口T1/E1端口适配器

- 24 — 口FXS端口适配器

- 临时会议和转码(ACT)端口适配器

通常，SUP2或Sup720安装在运行CatOS软件或本机IOS软件的6500交换机或7600路由器中。

CMM基础模块通过内部千兆以太网接口连接到6500或7600的背板。此外，每个ACT模块都有到6500或7600的内部快速以太网连接。

下表介绍端口映射：

背板连接

CMM接口名称

本地IOS接口名称

CatOS接口名称

CMM基础模块

Gig 1/0

千兆x/1

x/1

ACT媒体卡1

Fas0/0

快速x/2

x/2

ACT媒体卡2

Fas1/0

快速x/3

x/3

ACT媒体卡3

Fas2/0

快速x/4

x/4

ACT媒体卡4

Fas3/0

快速x/5

x/5

注意：“x”是安装CMM的6500或7600机箱上的插槽编号。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意：要获取有关本部分中所使用命令的更多信息，可使用命令查找工具（仅限已注册客户）。

配置

本文档使用以下配置：

- 千兆和快速以太网接口的IP地址是“静态”配置的。不支持DHCP。

- 千兆和快速以太网接口的IP地址属于同一子网。

- 千兆接口配置了IP地址和子网掩码。

- 快速以太网接口配置了IP地址和子网掩码255.255.255.255。

- 在6500交换机和7600路由器上，千兆和快速以太网接口配置为“switchport”。

- 千兆和快速以太网接口配置为同一虚拟LAN(VLAN)的一部分。

- CMM配置了默认IP路由，以便所有流量都发送到默认网关。默认网关可能是在6500交换机或7600路由器上配置的VLAN接口的IP地址。

- 插槽2、3和4中带有ACT模块的CMM。千兆和快速以太网接口配置有来自172.168.1.0网络的IP地址。

通信媒体模块

interface GigabitEthernet1/0

ip address 172.168.1.16 255.255.255.0

no ip proxy-arp

no negotiation auto

no keepalive

!

interface FastEthernet1/0

description ACT Media card – Slot 2

ip address 172.168.1.17 255.255.255.255

no ip proxy-arp

!

interface FastEthernet2/0

description ACT Media card – Slot 3

ip address 172.168.1.18 255.255.255.255

no ip proxy-arp

!

interface FastEthernet3/0

description ACT Media card – Slot 4

ip address 172.168.1.19 255.255.255.255

no ip proxy-arp

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.168.1.1

运行IOS的6500 / 7600 Supervisor（本机模式）

!--- CMM is installed on Slot 2 and VLAN 2 is used

interface GigabitEthernet2/1

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

no ip address

!

interface FastEthernet2/3

description ACT Media card – Slot 2

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

no ip address

!

interface FastEthernet2/4

description ACT Media card – Slot 3

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

no ip address

!

interface FastEthernet2/5

description ACT Media card – Slot 4

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

no ip address

!

interface Vlan2

ip address 172.168.1.1 255.255.255.0

运行CatOS的6500 / 7600 Supervisor（混合模式）

!--- CMM is installed on Slot 2 and VLAN 2 is used

!--- Configuration in the Supervisor

#module 2 : 5-port Communication Media Mod.

set vlan 2 2/3-5

!--- Configuration in the MSFC

interface Vlan2

ip address 172.168.1.1 255.255.255.0

数据包流

ACT模块的快速以太网接口仅用于发送和接收ACT模块的RTP数据包（用于转码和会议呼叫）。 来自ACT模块的所有其他非RTP数据包（如ICMP ping请求和应答）都通过千兆以太网接口发送到管理引擎。如果从ACT模块发出的RTP数据包通过千兆以太网接口而不是快速以太网接口发送，则转码和会议呼叫可能会体验单向音频。

当从Cat 6500交换机或从CMM外部的任何位置对CMM的快速以太网接口的IP地址执行ping操作时，ICMP回应请求会通过快速以太网接口到达CMM。但是，来自ACT模块的ICMP应答是通过千兆接口发送的，因为ICMP是非RTP数据包。

从T1或E1端口适配器和FXS模块终止或发起语音呼叫的RTP数据包通过千兆以太网接口发送。

故障排除

命令

您可以使用以下show和debug命令来排除IP连接问题：

- 在MSFC中，使用以下命令：

- show arp

- debug ip arp

- debug ip icmp

- 在CMM中，使用以下命令：

- show arp

- debug ip arp

- debug ip icmp

此外，SUP 720还提供一个内部嗅探器工具，可用于捕获帧和数据包。请联系TAC获取此工具的帮助。

输出示例

情形 1：未建立IP连接。

显示输出:

MSFC#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  172.168.1.16           0   0011.92b7.3fe6  ARPA   Vlan2

Internet  172.168.1.1            -   000b.45b6.aa3c  ARPA   Vlan2

Internet  14.1.16.1              0   000f.232c.f3bf  ARPA   Vlan1

Internet  172.168.1.17           0   Incomplete      ARPA

Internet  14.1.17.149            -   000b.45b6.aa3c  ARPA   Vlan1

Router#

从MSFC调试：

No response from CMM

MSFC#ping 172.168.1.17

5d00h: IP ARP: sent req src 172.168.1.1 000b.45b6.aa3c,

dst 172.168.1.17 0000.0000.0000 Vlan2

5d00h: IP ARP throttled out the ARP Request for 172.168.1.17

5d00h: IP ARP: creating incomplete entry for IP address: 10.1.1.46 interface Vlan101

CMM sends ARP reply, but the 6500 is not installing the ARP

5d00h: IP ARP: sent req src 172.168.1.1 000b.45b6.aa3c,

dst 172.168.1.17 0000.0000.0000 Vlan2

5d00h: IP ARP rep filtered src 172.168.1.17 0011.92b7.3fe8,

dst 172.168.1.1 000b.45b6.aa3c it's our address

方案 2：IP连接已建立。

显示输出:

MSFC#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  172.168.1.16           0   0011.92b7.3fe6  ARPA   Vlan2

Internet  172.168.1.1            -   000b.45b6.aa3c  ARPA   Vlan2

Internet  14.1.16.1              0   000f.232c.f3bf  ARPA   Vlan1

Internet  172.168.1.17           0   0011.92b7.3fe8  ARPA   Vlan2

Internet  14.1.17.149            -   000b.45b6.aa3c  ARPA   Vlan1

Router#

从MSFC调试：

Debugs from MSFC

MSFC#

5d00h: IP ARP: sent req src 172.168.1.1 000b.45b6.aa3c,

dst 172.168.1.17 0000.0000.0000 Vlan2

5d00h: IP ARP: rcvd rep src 172.168.1.17 0011.92b7.3fe8, dst 172.168.1.17 Vlan2

5d00h: ICMP: echo reply rcvd, src 172.168.1.17, dst 172.168.1.1

Debugs from CMM

CMM#

*Mar  6 00:03:19.134: IP ARP: sent rep src 172.168.1.17 0011.92b7.3fe8,

dst 172.168.1.17 ffff.ffff.ffff FastEthernet1/0

*Mar  6 00:03:19.134: IP ARP rep filtered src 172.168.1.17 0011.92b7.3fe8,

dst 172.168.1.17 ffff.ffff.ffff it's our address

*Mar  6 00:03:21.082: ICMP: echo reply sent, src 172.168.1.17, dst 172.168.1.1

*Mar  6 00:03:21.082: ICMP: echo reply sent, src 172.168.1.17, dst 172.168.1.1

相关信息

- 思科服务模块 — 配置示例

- 思科服务模块 — 故障排除技术说明

- LAN 产品支持页

- LAN 交换技术支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems