目录

简介

先决条件

要求

规则

WiSM-2功能

网络设置要求

基本WiSM-2和Cat6500拓扑

使用Sup 720的初始系统配置

使用Sup 2T进行初始系统配置

配置Sup720或Sup2T和WiSM-2 2DP通信

从NCS配置WiSM-2

在VSS模式下配置Sup720或2T和WiSM-2通信

WiSM到WiSM-2的升级说明

附录 A：Cat6504运行配置示例（中继）

相关信息

简介

无线服务模块(WiSM)-2 2数据平面是Cat6k服务后刀片式WiSM和WiSM-2 1 DP的下一代无线数据处理服务模块。WiSM-2 1DP和WiSM-2 2 DP之间没有区别，但7.2之前的SW版本除外，思科仅支持刀片上的一个数据平面。第二个DP实际上在主板上，但在软件中未激活。随着控制器软件版本7.2.103和Sup 720和Sup 2T模块的新软件的发布，两个数据平面都将激活。因此，支持多达1000个接入点(AP)和15,000个客户端，总吞吐量为20 GBsec。

WiSM-2的基板基于5508无线控制器子板的设计。WLAN控制器协议(WCP)是Supervisor和WiSM-2控制器之间的“软件粘合”。WCP在UDP/IP上运行，端口10000通过服务接口。一旦WiSM-2控制器启动，管理引擎和WiSM-2控制器之间就会出现软件心跳或保持连接。控制器向管理引擎请求其插槽/处理器信息。控制器将其管理IP地址传送到Supervisor模块（当即时更改时，会自动传送到Supervisor）。 在每12次hello(240s)之后，控制器请求有关系统中其他控制器的全局状态信息。

图1. Cisco Catalyst 6500系列WiSM2控制器

作为思科统一无线网络的组件，此控制器提供思科接入点、思科网络控制系统(NCS)和思科移动服务引擎(MSE)之间的实时通信，以提供集中安全策略、无线入侵防御系统(IPS)功能、屡获殊荣的射频管理和质量服务(QoS)。 借助CleanAir技术，WiSM2通过提供跨网络访问实时和历史射频干扰信息，以快速排除故障和解决问题，从而保护802.11n性能。通过这种大规模无线网络的集成方法，客户可以通过简化支持成本和减少计划内和计划外网络停机时间，实现显着的总拥有成本(TCO)优势。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

WiSM-2功能

下表汇总了WLC软件版本7.2.103的WiSM-2 2DP功能和特性。

请注意，WiSM-2 2DP控制器的操作需要Sup 720软件版本12.2.(33)SXJ2和Sup 2T软件版本15.0(1)SY1。

功能与5500设备控制器相同

与其他服务模块、WiSM-1和WiSM-2第一代的互操作性

最多支持1000个AP/15,000个客户端和5,000个标记

许可证从100个AP升级，增量最多为1000个AP

数据平面（加密/未加密/ACL）20 Gbps吞吐量

支持Sup720、Sup720-10G、Sup-2T、6500-E系列机箱

支持非E系列，带高速风扇

Sup 720软件版本12.2(33)SXJ2或更高版本

Sup 2T软件版本15.0(1)SY1或更高版本

一个机箱最多可支持7个刀片；14在VSS模式下

当存在其他服务模块时，在机箱中最多支持5个刀片；VSS中为10

支持OEAP

网络设置要求

以下是在Catalyst机箱中部署WiSM-2时所需的组件列表：

设备/应用

软件版本

带720 Sup的Catalyst 650X，带2T Sup

12.2(33)SXJ2或更高版本15.0(1)SY1或更高版本

以太网线卡 — 已测试并与WiSM-2兼容

6148、6516、6548、6704-10Gb、6708-10Gb、6716-10Gb、6748和6724

WiSM-2控制器NCS

7.2.103.0 1.1.0.1114

MSE 33XX系列

7.2.103.0.64位

WiSM-2与Supervisor 720和2T系列一起运行，包括：

- Supervisor VS-S2T-10G-XL — 带PFC4XL的Supervisor引擎2T-10GE

- Supervisor VS-S2T-10G — 带PFC4的Supervisor引擎2T-10GE

有关其他支持和不支持的模块列表，请参阅以下版本说明。

FS3 Supervisor 720(WS-SUP720) — 也称为Supervisor 720-3a。

FS4 Supervisor 720-3B(WS-SUP720-3B) — 这是对原始Supervisor 720的更新，它增加了对许多基于硬件的新功能（如MPLS和ACL计数器）的支持。（2012年第1期）。

FS5 Supervisor 720-3BXL(WS-SUP720-3BXL) — 提供与Supervisor 720-3B相同的硬件功能，但同时也增加了存储多达100万条IPV4路由的容量。

FS6 Supervisor 720-3C-10GE和Supervisor 720-3CXL-10GE — 增加了对前面板上2个10GE上行链路端口的支持，并支持许多新硬件功能，例如支持虚拟交换机链路(VSL)。

注意：安装Cisco WiSM-2的Catalyst机箱需要Supervisor 720/2T模块。下表显示了Cisco WiSM-2支持的插槽。不建议将WiSM-2安装在Supervisor插槽中。

插槽

6503-E

6504-E

6506-E

6509-V-E

6513-E

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

-

X

X

X

X

5-6

-

-

X

X

X

7-8

-

-

-

X

X

9

-

-

-

X

X

10-13

-

-

-

-

X

注意：上述 — E系列机箱支持WiSM-2(s)。

插槽

6506

6509

6509-NEB-A，带单HS风扇托架

6513

1

X

X

X

X

2

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

X

5-6

X*

X*

X*

X*

7-8

-

X

X

X*

9

-

X

X

X

10-13

-

-

-

X

*不建议将Supervisor插槽作为WiSM-2插槽。

注：上述带HS风扇托架的非E系列机箱支持WiSM-2。

基本WiSM-2和Cat6500拓扑

基本网络拓扑，带Cat 65K和WiSM-2无线服务模块

使用Sup 720的初始系统配置

请完成以下步骤：

1. 使用Cisco.com上提供的Cisco IOS®软件版本12.2(33)SXJ2升级Cat 65XX。

注意：如果从WiSM-2 1DP升级到WiSM-2 2 DP，首先需要将Cat65XX升级到12.2(33)SXJ2，然后将WiSM2升级到7.2.103.0代码以启用DP2。此外，如果将Cat 65XX降级到12.2(33)SXJ2以下，则需要将WiSM-2 2DP降级到WiSM-2 1DP映像，反之亦然。

2. 只有在升级Catalyst IOS软件后，系统才能识别WiSM-2 2DP刀片。Catalyst IOS的初始升级可通过TFTP将新IOS软件复制到系统或将映像复制到闪存卡来完成。

如果系统运行正常且未首次配置，也可通过IOS CLI命令进行系统升级。

请参阅以下示例：闪存卡的目录“Disk0：”

3. 通过从rommon发出reset命令或在IOS Clion Cat650X中重新加载，重新启动Cat65XX。然后，使用新映像重新启动系统，并确保“引导映像”指向系统或闪存盘上的新Cat IOS映像，如以下示例所示。

如果系统未首次配置，则可通过从IOS CLI提示符加载软件来完成相同操作。

本示例是从闪存卡中使用rommon提示符进行初始软件安装。

4. 使用新软件重新加载后，show version命令显示CCO上发布的软件版本。确保已加载正确的软件。例如：

5. 将WiSM-2板插入65XX-E可用插槽中，现在在Cat65XX上运行show module命令，如下所示。WiSM-2模块必须显示在列表中。

6. 如果模块不在列表中，则再次重置系统。如果该模块显示在列表中，则继续下一步。

接下来的几个步骤是在Cat65XX系统的WiSM-2或WiSM-2 DP卡上安装/升级和配置软件。

7. 您可以通过命令行界面加载软件。此时无法通过WebUI进行配置，因为未配置无线控制器上的管理接口。应将控制器配置为在您的网络上正常运行，并使用工作子网的IP地址进行配置。您可以通过直接连接到WiSM-2控制器上的控制台端口或从Catalyst接口打开控制器模块的控制台会话来配置无线控制器，如下所示：

您现在可以通过session命令直接访问WiSM-2。

cat650X#session slot 2 processor 1

注意：要执行此命令，必须在IOS的全局配置提示符下配置服务VLAN和DHCP范围，如配置Sup720或Sup2T和WiSM-2 2DP通信部分所示。

The default escape character is Ctrl-^, then x.

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session

8. 在配置WiSM-2控制器和show sysinfo命令后，您应该看到以下输出，其中管理接口IP地址为10.70.0.10，例如：

注意：请参阅WLC配置指南。

9. 如果您需要在Catalyst中重置WiSM-2控制器，请使用以下命令：

(Config)# hw module <#> reset

注意：在发出reset命令之前，请保存控制器配置更改或修改。

如果需要将控制器重置为出厂默认设置，请在连接到WiSM-2控制器上的控制台端口时观看屏幕，以使重置选项打开，然后按<esc>键。在控制器菜单中，选择选项4将控制器重置为出厂默认设置。

要关闭或打开Catalyst机箱中WiSM-2无线控制器的电源，请使用以下命令：

(Config)#power enable module <#>

使用Sup 2T进行初始系统配置

请完成以下步骤：

1. 使用Cisco.com上提供的Cisco IOS软件版本15.0(1)SY1升级Cat 65XX。

注意：如果您有一个WiSM中继，其中包含1到1000范围内的VLAN，并且您只打算使用1到10，请输入以下命令：

no wism module x controller y allowed-vlan 11-1000

注意：如果从WiSM-2 1DP升级到WiSM-2 2 DP，则首先需要将Cat65XX升级到15.0(1)SY1，然后将WiSM2升级到7.2.103.0代码以启用DP2。此外，如果将Cat 65XX降级到15.0(1)SY1之前，则需要将WiSM-2 2DP降级到WiSM-2 1DP映像，反之亦然。

只有在升级Catalyst IOS软件后，系统才能识别WiSM-2 2DP刀片。Catalyst IOS的初始升级可通过TFTP将新IOS软件复制到系统或将映像复制到闪存卡来完成。如果系统运行正常且未首次配置，也可通过IOS CLI命令进行系统升级。

请参阅以下示例：“Disk0：”闪存卡的目录

2. 通过从rommon发出reset命令或在IOS Clion Cat650X中重新加载，重新启动Cat65XX。然后，使用新映像重新启动系统，并确保“引导映像”指向系统或闪存盘上的新Cat IOS映像，如下例所示。

如果系统未首次配置，则可以从IOS CLI提示符加载软件来完成相同操作。

本示例是从闪存卡中使用rommon提示符进行初始软件安装。

使用新软件重新加载后，show version命令显示CCO上发布的软件版本。确保已加载正确的软件。

3. 将WiSM-2板插入65XX-E可用插槽中，并在Cat65XX上运行show module命令，如下所示。WiSM-2模块必须显示在列表中。

4. 如果模块不在列表中，请再次重置系统。如果该模块显示在列表中，则继续下一步。

接下来的几个步骤是在Cat65XX系统的WiSM-2或WiSM-2卡上安装/升级和配置软件。

5. 您可以通过命令行界面首次加载软件。此时无法通过WebUI进行配置，因为未配置无线控制器上的管理接口。应将控制器配置为在您的网络上正常运行，并使用工作子网的IP地址进行配置。您可以通过直接连接到WiSM-2控制器上的控制台端口或从Catalyst接口打开控制器模块的控制台会话来配置无线控制器，如下所示：

您现在可以通过session命令直接访问WiSM-2。

cat650X#session slot 2 processor 1

注意：要执行此命令，必须在IOS的全局配置提示符下配置服务VLAN和DHCP范围，如配置Sup720或Sup2T和WiSM-2 2DP通信中所示。

The default escape character is Ctrl-^, then x.

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session

6. 在配置WiSM-2（未在此DG中显示）控制器和show sysinfo命令后，您应该看到此输出，其管理接口IP地址为10.70.0.10。例如：

注意：请参阅WLC配置指南。

7. 如果您需要重置WiSM-2控制器以进入Catalyst中控制器的初始配置菜单，请使用此重置命令。

注意：在发出reset命令之前保存控制器配置更改或修改。

(Config)# hw module <#> reset

如果需要将控制器重置为出厂默认设置，请在连接到WiSM-2控制器上的控制台端口时观看屏幕，以使重置选项打开，然后按<esc>键。从控制器菜单中，选择选项4以将控制器重置为出厂默认设置。

要关闭或打开Catalyst机箱中WiSM-2无线控制器的电源，请使用以下命令：

(Config)#power enable module <#>

配置Sup720或Sup2T和WiSM-2 2DP通信

要配置Sup 720/2T - WiSM-2通信，请完成以下步骤：

1. Cat65XX-E SUP模块将通过WiSM-2卡上的内部服务端口接口与WiSM-2板通信。请按照以下步骤正确配置Cat65XX上的接口和VLAN，以与WiSM-2刀片正确通信。WiSM-2卡上的服务端口应配置为DHCP地址或静态IP地址。

注意：服务端口IP地址应与控制器的管理接口位于不同的子网。

2. 在Supervisor 720或2T中创建VLAN。此VLAN位于机箱本地，用于Cisco WiSM和Catalyst Supervisor 720或2T之间通过Supervisor上的千兆接口和Cisco WiSM中的服务端口进行通信。

注意：所有VLAN编号和IP地址都是示例。

示例：

!--- Assign an appropriate IP address and !--- subnet mask for VLAN 22

interface Vlan22

ip address 192.168.2.1 255.255.254.0

3. 如果在控制器配置期间为服务端口选择了DHCP地址，则继续如下操作：

为Supervisor 720/2T或独立DHCP服务器上的Cisco WiSM服务端口创建DHCP范围。例如：

ipdhcp pool wism-service-port

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

4. 然后，将VLAN关联到服务端口。

例如：

!---Configure this command to use vlan 22 !--- in order to communicate with the service-port.

wism service-vlan 22

5. 发出show wism status命令以验证Cisco WiSM是否从DHCP服务器收到IP地址。

Cat650X# show wism status

Cisco IOS软件版本12.2(33)SXI及更高版本不支持手动LAG配置。系统会为您自动创建自动延迟。

示例：

!--- Create the VLAN in the Supervisor 720/2T !--- in order to communicate with the management port !--- Assign an appropriate IP address and subnet !--- mask for VLAN 70

!

interface Vlan70

description Management VLAN for WiSM-2

ip address 10.70.0.5 255.255.255.0

end

!

6. 一旦检测到模块，Supervisor会为Cisco WiSM-2中的独立控制器自动创建端口通道接口。通常，端口通道的编号较高，例如下面的405。例如：

Cat650X#showip接口简介

7. 此外，请确保您允许在Cisco WiSM-2中配置的VLAN通过端口通道和千兆接口使用这些命令。确保VLAN也处于活动状态。

Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} allowed-vlan {vlan range}

Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} native-vlan {vlan id}

Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#}  qos{trust/vlan-based}<dscp/cos/ip-precedence> -

Trust state of theLAGInterface

注意：使用此命令配置控制器，例如：

!

wism  module 3 controller 1 allowed-vlan 10-120

wism module 3 controller 1 native-vlan70

wism module 3 controller 1 qosvlan-based

!

注意：有关Cat6504配置的完整示例，请参阅附录A。

8. 应启用此命令，以在cat6K上将无线流量管制为有线流量：

Cat-6K(config)#wism module {#} controller {#}  qosvlan-based-  VLAN Based QoS-

9. 使用以下命令验证上述配置命令的执行：

#show wism module 3 controller 1 status

摘要:Cisco WiSM-2控制器插入相应插槽并通电。基本配置在完成上述步骤后完成。完成基本配置后，您可以通过控制台CLI或Cisco WiSM-2控制器Web界面配置Cisco WiSM-2控制器。要使用session命令，您必须确保为Cisco WiSM-2上的服务端口分配静态或DHCP分配的IP地址。您需要在Cisco WiSM-2模块中单独配置WLC，首先从CLI配置，然后从Web界面配置。

10. 现在，您可以通过GUI或控制台会话连接到控制器管理接口，并通过以太网或无线连接连接到笔记本电脑，然后继续配置。

11. 如果计数为零，请检查控制器上的可用许可证，请联系许可证TAC支持团队以刷新许可证。

12. 使AP通过第2/3层网络交换机加入WiSM-2。

13. 使无线客户端连接到AP，并将流量发送到外部服务器和其他无线客户端，流量（例如，ping）使其通过而不会丢弃。

基本Sup 720/2T和Wism-2配置已完成。可以通过WebUI界面进行其他配置更改，类似于任何其他无线控制器。本WiSM-2部署指南不提供有关无线控制器配置的详细信息。

注：有关详细信息，请参阅WLC配置指南。

从NCS配置WiSM-2

与任何其他无线控制器类似，WiSM-2控制器可从NCS进行配置。NCS需要NCSver1.1或更高版本才能识别和配置WiSM-2 2DP控制器。下一个屏幕截图显示NCS如何管理WiSM和WiSM-2控制器。它显示了插入的插槽和连接的内部端口。

注意：WiSM始终显示为两个控制器，而新WiSM-2显示为一个控制器。

在VSS模式下配置Sup720或2T和WiSM-2通信

VSS技术的关键推动因素是将两个机箱绑定在一起的特殊链路。这称为虚拟交换机链路(VSL)。

注意：支持VSS模式需要Supervisor 720-3C-10GE、720-3CXL-10GE或Supervisor VS-S2T-10G-XL、VS-S2T-10G。

在VSS环境中，Cisco WiSM最重要的变化是您访问和管理它的方式。在思科虚拟交换系统环境中，许多用于管理WiSM-2的命令都需要交换机ID。

交换机1的13插槽机箱的插槽从17开始，以29结束；13插槽机箱交换机2的插槽从33结束，以45结束。

Cat650X# show module switch {#} slot {#}

示例：show module switch 2 slot 11

Cat650X#show wismstatus — 显示VSS交换机中的WiSM-2模块。

Cisco IOS软件版本12.2(33)SXJ及更高版本不支持手动LAG配置。系统将为您配置自动延迟配置。

一旦检测到模块，Supervisor模块就会为VSS交换机中的WiSM-2s的两个独立控制器自动创建两个端口通道接口。通常，端口通道的编号较高。WiSM-2的EtherChannel从689开始，到746结束。

Cat65XX-E VS-Module将通过内部服务VLAN与WiSM-2主板通信，该VLAN必须定义为类似于I单机箱配置：

(Cat-6K)# wism service-vlan {vlan id}

Cat6500上的配置示例：

interface vlan22

ip address 192.168.2.1 255.255.254.0

wism service-vlan 22

为Supervisor 720/2T或独立DHCP服务器中的Cisco WiSM-2服务端口创建DHCP范围。例如：

ipdhcp pool wism-service-port

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

允许在Cisco WiSM-2中通过端口通道和千兆接口配置的VLAN使用以下命令：

Cat-6K(config)# wism  switch (#) module {#} controller 1 allowed-vlan {vlan range}

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 native-vlan {vlan id}

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1  qos trust  <dscp/cos/ip-precedence> -

!--- Trust state of the Interface

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1  qosvlan-based  -

!--- VLAN Based QoS should be enabled for policing the wireless to wired traffic on Cat6K

要在VSS模式下验证模块安装是否正确，请发出以下命令：

showism switch 2 module 4 controller 1 status

show interface status switch 2 module 4

Cat6500#Show module switch all — 验证2个VSS交换机中的模块。

现在，您可以通过GUI或控制台会话连接到控制器管理接口，并通过以太网或无线连接连接笔记本电脑，继续配置。

如果计数为零，请检查控制器上的可用许可证，请联系许可证TAC支持团队以刷新许可证。

使AP通过第2/3层网络交换机加入WiSM-2。

使无线客户端连接到AP并将流量发送到外部服务器和其他无线客户端，而流量（例如，ping）则使其不会丢弃。

基本Sup 720或Sup 2T和WiSM-2配置已完成。其他配置更改可以通过WebUI界面进行，就像任何其他无线控制器上一样。本WiSM-2部署指南不会详细介绍无线控制器配置。

这完成了Catalyst VSS配置中WiSM-2 2DP模块的VSS安装。可以通过WebUI界面进行其他配置更改，类似于任何其他无线控制器。

本WiSM-2部署指南不提供有关无线控制器配置的详细信息。

WiSM到WiSM-2的升级说明

请完成以下步骤：

1. 从WiSM1上传配置文件并保存。

1. 发出transfer uploadatypeconfig命令以指定文件类型。

2. 发出transfer upload mode TFTP命令以定义文件传输模式。

(也可以使用FTP。相应地修改命令。)

3. 发出transfer upload serverip 'TFTP_server_IP_address'命令以定义TFTP服务器IP地址。

4. 发出transfer upload path 'TFTP_server_path'命令以定义需要上传配置文件的TFTP默认目录的路径。

5. 发出transfer upload filename <filename>命令以指定文件名。

6. 发出transfer upload start命令以上传文件。

7. 也可以从WebUI执行此操作。

2. 在WiSM-2上执行初始配置以启动控制器。确保通过服务端口/分布系统网络可以访问TFTP服务器。

3. 将从WiSM保存的配置文件下载到WiSM-2。按照步骤1的步骤操作：

1. 发出transfer downloadatytypeconfig命令以指定文件类型。

2. 发出 transfer download mode tftp 命令以定义文件传输模式。(也可以使用FTP。相应地修改命令。)

3. 发出transfer download serverip 'TFTP_server_IP_address'命令以定义TFTP服务器IP地址。

4. 发出transfer download path 'TFTP_server_path'命令以定义需要上传配置文件的TFTP默认目录的路径。

5. 发出transfer download filename<filename>命令以指定文件名。

6. 发出transfer download start命令以上传文件。

7. 也可以从WebUI执行此操作。

将配置文件下载到控制器后，控制器将重置并启动。

4. 在控制器上发出show invalid-config命令。它应显示任何无效配置。

注意：您可能会看到与显示的AP管理器相关的无效命令。这是预期的，因为WiSM-2 2没有单独的AP管理器。

5. 检查加入的AP以及客户端是否可以传递流量。

附录 A：Cat6504运行配置示例（中继）

CAT6504-MA#sh run

Building configuration...

Current configuration : 4804 bytes

!

! Last configuration change at 20:34:02 UTC Tue Apr 12 2011

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 10

!

hostname CAT6504-MA

!

boot-start-marker

boot system flash s72033-adventerprisek9_wan_dbg-mz.SIERRA_INTEG_100903

boot-end-marker

!

no logging console

!

noaaa new-model

!

ipdhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

ipdhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.20

ipdhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.20

!

ipdhcp pool wism-service-port

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

!

nomlsacltcam share-global

mlsnetflow interface

mlscef error action freeze

!

spanning-tree mode pvst

no spanning-tree optimize bpdu transmission

spanning-tree extend system-id

wism service-vlan 22

wism module 3 controller 1 allowed-vlan 10-100

wism module 3 controller 1 native-vlan 70

wism module 3 controller 1 qosvlan-based

diagnosticbootup level minimal

port-channel per-module load-balance

!

redundancy

main-cpu

auto-sync running-config

modesso

!

vlan internal allocation policy ascending

vlan access-log ratelimit 2000

!

interface Port-channel3

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 70

switchport mode trunk

mlsqos trust dscp

!

interface GigabitEthernet1/1

--More--

switchport mode trunk

mlsqos trust dscp

!

interface GigabitEthernet1/1

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 10

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/2

noip address

!

Truncated …..

interface Vlan22

description communication VLAN btween Sup720 and WiSM-2

ip address 192.168.2.1 255.255.254.0

!

interface Vlan70

ip address 10.70.0.5 255.255.255.0

!

ip classless

ip forward-protocol nd

!

noip http server

!

control-plane

!

dial-peercor custom

!

line con 0

linevty 0 4

login

linevty 5 15

login

!

end

CAT6504-MA#

相关信息

- WiSM-2产品手册

- WiSM-2配置指南

- WiSM-2版本说明

- Cisco WLAN 控制器

- 思科NCS管理软件

- Cisco WLC配置指南

- 思科MSE

- 思科AP文档

- 技术支持和文档 - Cisco Systems