目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

产品号

功能

平台支持

相关信息

简介

ISDN 基本速率接口 (BRI) U 广域网接口卡 - 版本 2 (WIC-1B-U-V2) 目前可用作停止销售的 WIC-1B-U 卡的替代产品。WIC 插入到混合媒体网络模块里或直接插入到 Cisco 1700、2600、3600、3700 机箱的 WIC 插槽里。管理员能够通过 WIC 添加 BRI 连接，从而使宝贵的插槽空间最大化，WIC 还在同一模块上提供其他连接选项（例如以太网）。

有关更多信息，请参阅了解 1 端口 ISDN BRI (U) 广域网接口卡

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

有关详细信息，请参阅下面的平台支持部分。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

产品号

下面是与本文档相关的产品编号：

产品

描述

备注

WIC-1B-U-V2

带有集成 NT1（U 接口）的 1 端口 ISDN BRI

取代 WIC-1B-U

WIC-1B-U

带有集成 NT1（U 接口）的 1 端口 ISDN BRI

终止销售 - 请参阅 WIC-1B-U 广域网接口卡 (WIC) 的终止销售公告

WIC36-1B-U

带有集成 NT1（U 接口）的 1 端口 ISDN BRI

停产/停售

功能

下表详细说明了 WIC36-1B-U 和 WIC-1B-U 的功能。

WIC-1B-U-V2

WIC-1B-U

WIC36-1B-U

- 一个 ISDN BRI 端口（U 接口，内部 NT-1）

- RJ-45 连接器

- 在 1700、2600、3600、3700 上受支持

- 不能与 Cisco 1600 系列或 Cisco 1750 一起使用

- 不支持热交换，如果通电时进行交换可能发生硬件损伤。

- 可以插入 1E2W、2E2W 和 1E1R2W 网络模块的“W0”或“W1”插槽

- 在 NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W 和 NM-2W 中受支持

- 不能与WIC36-1B-U WIC混合在同一网络模块中。（WIC36-1B-U可用于同一系统中的不同网络模块）

- WIC 可提供 IOS show controller 命令中的 NT-1 状态信息

- 一个 ISDN BRI 端口（U 接口，内部 NT-1）

- RJ-45 连接器

- 在 1600、2600、3600 上受支持

- 不能与 Cisco 1603 或 1604 基本单元一起使用

- 不支持热交换，如果通电时进行交换可能发生硬件损伤。

- 可以插入 1E2W、2E2W 和 1E1R2W 网络模块的“W0”或“W1”插槽

- 在 NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W 和 NM-2W 中受支持

- 不能与WIC36-1B-U WIC混合在同一网络模块中。（WIC36-1B-U可用于同一系统中的不同网络模块）

- WIC 可提供 IOS show controller 命令中的 NT-1 状态信息

- 一个 ISDN BRI 端口（U 接口，带有内部 NT-1）

- RJ-45 连接器

- 与 Cisco 1600、1700、2600 或 3700 系列不兼容

- 不支持热交换，如果通电时进行交换可能发生硬件损伤。

- 只可插入 1E2W、2E2W 和 1E1R2W 网络模块的“W1”插槽（通过物理方式加密）。

- 每个 NM-1E2W、NM-1E1R2W 和 NM-2E2W 卡最多使用一个

- 不能与WIC-1B-U WIC混合在同一网络模块中。（WIC-1B-U可用于同一系统中的不同网络模块）

- 销售终止日期1997年8月31日

有关上表中显示图标的进一步信息，请参阅将 ISDN BRI U 高速广域网接口卡连接至网络和将 ISDN BRI ST 高速广域网接口卡连接至网络。

平台支持

Platform

Cisco 1600(1)

Cisco 1700(2)

Cisco 2600、2600XM

Cisco 3620、3640 和 3640A

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691、3725、3745

载波模块

不需要

不需要

板载

NM-2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W 和 NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W 和 NM-2W

不需要

NM-1E2W、NM-1E1R2W 和 NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W 和 NM-2W

板载

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W 和 NM-2W

WIC-1B-U-V2

不支持

首先在 12.0(25)、12.1(19)、12.2(16) 和 12.3(1) 中受支持

首先在 12.0(25)、12.1(19)、12.2(16) 和 12.3(1) 中受支持

首先在 12.0(25)、12.1(19)、12.2(16) 和 12.3(1) 中受支持

首先在 12.3(1) 中受支持

首先在 12.0(25)、12.1(19)、12.2(16) 和 12.3(1) 中受支持

所有 Cisco IOS 版本

WIC-1B-U

所有 Cisco IOS 版本

所有 Cisco IOS 版本

所有 Cisco IOS 版本

Cisco IOS 版本 11.2(4)XA、11.2(5)P、所有 11.3、11.3T、所有 12.x

不支持

所有 Cisco IOS 版本

所有 Cisco IOS 版本

WIC36-1B-U

不支持

不支持

不支持

Cisco IOS版本11.x、12.0、12.0T、12.1、12.1T、12.2。12.2T不支持

不支持

不支持

不支持

(1) 在 Cisco1601(R)、1602(R) 和 1605-R 中受支持。

(2) 在 Cisco1603、1603-R、1604、1604-R 和 1750 中不受支持。

相关信息

- 接入技术支持页

- 技术支持 - Cisco Systems