目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

可用的控制器

Cisco 7000 系列：

Cisco 7010 系列：

Cisco 7202 系列：

Cisco 7204 及 7206 系列：

Cisco 7505、7507、7513 和 7576 系列：

Cisco 3600 系列：

相关信息

简介

WAN控制器用于通过不同介质连接广域网。本文档列出了可用于Cisco 7000、7010、720x、75xx和3600系列路由器的WAN控制器。本文档列出的每个控制器都有指向相关信息的链接。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

可用的控制器

Cisco 7000 系列：

以下WAN控制器可用于Cisco 7000系列路由器：

快速串行接口处理器(FSIP)

有关FSIP的简介，请参阅快速串行接口处理器(FSIP)安装和配置。有关FSIP的更多具体信息，另请参阅Cisco 7000硬件安装和维护，包括：

- FSIP和FSIP DCE配置

- FSIP串行连接设备和连接

- FSIP LED

- 串行适配器电缆引脚

E1-G.703/G.704端口适配器

有关E1-G.703/G.704端口适配器的简介，请参阅FSIP和SSIP、E1-G.703/G.704端口适配器接口安装和配置。请参阅Cisco 7000硬件安装和维护，查看产品概述以及有关E1-G.703/G.704电缆的信息。

HSSI接口处理器(HIP)

有关HIP的简介，请参阅高速串行接口(HSSI)接口处理器(HIP)安装和配置。另请参阅Cisco 7000硬件安装和维护，以查看有关HIP的更多具体信息，包括：

- HSSI连接和连接设备

- HSSI连接器信号

- 安装HSSI电缆

- HIP LED

多通道接口处理器(MIP)

有关MIP的简介，请参阅多通道接口处理器(MIP)安装和配置。另请参阅Cisco 7000硬件安装和维护，以查看有关MIP的更多具体信息，包括：

- MIP安装和配置

- 多通道连接

- MIP接口电缆引脚布局

- MIP LED

信道化T3接口处理器(CT3IP)

有关CT3IP的简介，请参阅通道化T3接口处理器(CT3IP)安装和配置。

信道化T3接口处理器(CT3IP-50)

有关CT3IP-50的简介，请参阅通道化T3接口处理器(CT3IP-50)安装和配置。

PA-2CE1通道化E1端口适配器

有关PA-2CE1信道化E1端口适配器的详细信息，请参阅PA-2CE1信道化E1端口适配器，包括：

- 安装准则

- 配置PA-2CE1的建议

PA-MC-2T3+多通道端口适配器

有关PA-MC-2T3+多通道端口适配器的信息，请参阅PA-MC-2T3+多通道T3端口适配器安装和配置，包括：

- PA-MC-2T3+端口适配器的拆卸和安装

- PA-MC-2T3+信道化和非信道化模式配置

Cisco 7010 系列：

以下WAN控制器可用于Cisco 7010系列路由器：

快速串行接口处理器(FSIP)

有关FSIP的简介，请参阅快速串行接口处理器(FSIP)安装和配置。另请参阅Cisco 7010硬件安装和维护，以查看有关FSIP的更具体信息，包括：

- FSIP和串行配置

- FSIP LED

- 串行适配器电缆引脚

FSIP和SSIP，E1-G.703/G.704端口适配器

有关FSIP和SSIP的简介，请参阅FSIP和SSIP、E1-G.703/G.704端口适配器接口安装和配置。

HSSI接口处理器(HIP)

有关HIP的信息，请参阅以下链接之一：

- Cisco 7010硬件安装和维护，了解有关SSI连接、SSI连接器信号和HIP LED的信息

- HSSI HIP安装和配置

- 安装高速串行接口(HSSI)电缆

多通道接口处理器(MIP)

有关MIP的简介，请参阅多通道接口处理器(MIP)安装和配置。另请参阅Cisco 7010硬件安装和维护，以查看有关MIP的更多具体信息，包括：

- MIP配置

- 多通道连接

- MIP接口电缆引脚布局

- MIP LED

信道化T3接口处理器(CT3IP)

有关CT3IP的简介，请参阅通道化T3接口处理器(CT3IP)安装和配置。

信道化T3接口处理器(CT3IP-50)

有关CT3IP-50的简介，请参阅通道化T3接口处理器(CT3IP-50)安装和配置。

PA-MC-2T3+多通道端口适配器

有关PA-MC-2T3+多通道端口适配器的信息，请参阅PA-MC-2T3+多通道T3端口适配器安装和配置，包括：

- 端口适配器的移除和安装

- PA-MC-2T3+非信道化和信道化模式的配置

Cisco 7202 系列：

以下WAN控制器可用于Cisco 7202系列路由器：

PA-H HSSI端口适配器

单击PA-H HSSI端口适配器安装和配置，了解有关PA-H HSSI端口适配器的信息，包括：

- 移除和安装端口适配器以及连接PA-H接口电缆

- PA-H的配置

PA-2H双端口HSSI端口适配器

有关PA-2H双端口HSSI端口适配器的信息，请参阅PA-2H双端口HSSI端口适配器安装和配置，包括：

- 移除和安装端口适配器以及连接PA-2H接口电缆

- PA-2H的配置

PA-T3串行端口适配器

有关PA-T3串行端口适配器的信息，请参阅PA-T3串行端口适配器安装和配置，包括：

- 端口适配器的移除和安装

- PA-T3的配置

PA-T3+串行端口适配器

有关PA-T3+串行端口适配器的信息，请参阅PA-T3+串行端口适配器安装和配置，包括：

- 端口适配器的移除和安装

- 串行电缆的连接

- PA-T3+的配置

PA-MC-T3多通道T3端口适配器

有关PA-MC-T3多通道T3端口适配器的信息，请参阅通道化T3双宽端口适配器安装和配置，包括：

- 端口适配器的移除和安装

- PA-MC-T3电缆连接

- PA-MC-T3的配置

Cisco 7204 及 7206 系列：

以下WAN控制器适用于Cisco 7204和7206系列路由器：

PA-4T同步串行端口适配器

注意：这不适用于7206系列路由器。

有关PA-4T同步串行端口适配器的信息，请参阅PA-4T同步串行端口适配器安装和配置，包括：

- 拆卸和安装端口适配器以及连接PA-4T接口电缆

- PA-4T的配置

PA-4T+同步串行端口适配器

有关PA-4T+同步串行端口适配器的信息，请参阅PA-4T+同步串行端口适配器安装和配置，包括：

- 端口适配器的移除和安装

- PA-4T+接口电缆的连接

- PA-4T+接口的配置

PA-8T-V35同步串行端口适配器

有关PA-8T-V35同步串行端口适配器的信息，请参阅PA-8T-V35同步串行端口适配器安装和配置，包括：

- 端口适配器的移除和安装

- PA-8T-V.35接口电缆的连接

- PA-8T-V.35接口的配置

PA-8T-X21同步串行端口适配器

有关PA-8T-X21同步串行端口适配器的信息，请参阅PA-8T-X21同步串行端口适配器安装和配置，包括：

- 端口适配器的移除和安装

- PA-8T-X21接口电缆的连接

- PA-8T-X21接口的配置

PA-8T-232同步串行端口适配器

有关PA-8T-232同步串行端口适配器的信息，请参阅PA-8T-232同步串行端口适配器安装和配置，包括：

- 端口适配器的移除和安装

- 紧凑型串行电缆的连接

- PA-8T-232接口的配置

PA-4E1G串行端口适配器

有关PA-4E1G串行端口适配器的信息，请参阅PA-4E1G串行端口适配器安装和配置，包括：

- 移除和安装端口适配器和接口电缆

- PA-4E1G的配置

信道化E1端口适配器

有关信道化E1端口适配器的简介，请参阅PA-2CE1通道化E1端口适配器安装和配置。

信道化T1端口适配器

有关信道化T1端口适配器的简介，请参阅信道化T1端口适配器安装和配置。

信道化T3双宽端口适配器

有关信道化T3双宽端口适配器的简介，请参阅信道化T3双宽端口适配器安装和配置。

PA-E3串行端口适配器

有关PA-E3串行端口适配器的信息，请参阅PA-E3串行端口适配器安装和配置，包括：

- 端口适配器的移除和安装

- PA-E3电缆的连接

- PA-E3的配置

PA-MC-T3多通道T3端口适配器

有关PA-MC-T3多通道T3端口适配器的信息，请参阅通道化T3双宽端口适配器安装和配置，包括：

- 移除和安装端口适配器以及连接PA-MC-T3电缆

- PA-MC-T3的配置

多通道DS1/PRI端口适配器

有关多通道DS1/PRI端口适配器的信息，请参阅多通道DS1/PRI端口适配器安装和配置，包括：

- 移除和安装端口适配器和RJ-48C屏蔽电缆连接

- 多通道DS1/PRI接口的配置

PA-MC-2E1/8E1 PRI端口适配器

有关PA-MC-2E1/8E1 PRI端口适配器的信息，请参阅PA-MC-2E1/8E1 PRI端口适配器安装和配置，包括：

- 移除和安装端口适配器以及连接网络接口电缆

- PA-MC-2E1和PA-MC-8E1的配置

Cisco 7505、7507、7513 和 7576 系列：

这些广域网控制器适用于Cisco 7505、7507、7513和7576系列路由器。有关每个文档的详细信息，请参阅以下文档：

- 信道化T3接口处理器

- 快速串行接口处理器(FSIP)

- HSSI 接口处理器

- 多信道接口处理器

- PA-MC-2T3+多通道T3端口适配器

Cisco 3600 系列：

有关Cisco 3600系列路由器可用的WAN控制器的详细信息，请参阅以下文档：

- 集成数据服务单元/通道服务单元(DSU/CSU)模块和广域网接口卡

- Cisco 3600系列多服务平台产品支持页

- 连接HSSI网络模块

相关信息

- WAN技术支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems