目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

在此示例中，我们将数据链路交换 (DLSw) 以太网配置为以太网。

在以下网络图中，IP连通性情况假设为：

- 路由器A上的一个静态路由指向网络132.146.251.0而路由器B指向132.146.252.0，或者

- 在配置的网络上运行的动态路由协议。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用下图所示的网络设置。

配置

本文档使用如下所示的配置。

Router A

hostname RouterA

dlsw local-peer peer-id 132.146.252.1

dlsw remote-peer 0 tcp 132.146.251.1

dlsw bridge-group 1

interface Ethernet0

ip address 132.146.252.1 255.255.255.0

bridge-group 1

interface Serial0

ip address 132.146.250.2 255.255.255.0

bandwidth 336

bridge 1 protocol ieee

Router B

hostname RouterB

dlsw local-peer peer-id 132.146.251.1

dlsw remote-peer 0 tcp 132.146.252.1

dlsw bridge-group 1

interface Ethernet0

ip address 132.146.251.1 255.255.255.0

bridge-group 1

interface Serial0

ip address 132.146.250.1 255.255.255.0

bandwidth 336

bridge 1 protocol ieee

注意：此配置中未使用source-bridge ring-group语句。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems