目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

网络图

配置

验证

客户端故障排除

相关信息

简介

本文档介绍在第2层隧道协议网络服务器(LNS)通过虚拟专用拨号网络(VPDN)隧道将IPv6前缀委派到在第2层隧道协议访问集中器(LAC)和LNS之间构建的客户端路由器的场景中的前缀委派配置示例。

先决条件

要求

思科建议您了解UP的端到端第1层连接

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

客户端配置:

客户端路由器上的配置示例如下所示：

ipv6 unicast-routing

!

interface Ethernet0/0

no ip address

pppoe enable group global

pppoe-client dial-pool-number 1

end

interface Dialer1

ip address negotiated

encapsulation ppp

dialer pool 1

ipv6 address FE80::1234 link-local

ipv6 address autoconfig

ipv6 enable

no ipv6 nd ra suppress

ipv6 dhcp client pd my-prefix1

no keepalive

ppp chap hostname test@cisco.com

ppp chap password 0 cisco

no cdp enable

end

!

interface FastEthernet0/2

description -  This interface is connected to the LAN segment

no ip address

ipv6 address my-prefix1 ::1/64

ipv6 enable

LAC 配置:

LAC上的配置示例如下所示：

hostname LAC

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

request-dialin

protocol l2tp

domain cisco.com

initiate-to ip 192.168.1.2

source-ip 192.168.1.1

no l2tp tunnel authentication

!

bba-group pppoe global

virtual-template 1

!

interface Ethernet0/0

no ip address

pppoe enable group global

!

interface Ethernet1/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface Virtual-Template1

no ip address

ppp authentication chap

!

LNS 配置:

LNS上的配置示例如下所示：

ipv6 unicast-routing

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol l2tp

virtual-template 1

terminate-from hostname LAC

vpn vrf test

lcp renegotiation on-mismatch

no l2tp tunnel authentication

!

username test@cisco.com password cisco

interface Ethernet1/0

ip vrf forwarding test

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

end

interface Virtual-Template1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ipv6 enable

ipv6 dhcp server AAA

peer default ip address pool local

peer default ipv6 pool PPPOE_POOL6

no keepalive

ppp authentication chap

!

ipv6 dhcp pool AAA

prefix-delegation pool DHCPv6Pool

!

ipv6 local pool PPPOE_POOL6 2001:DB8:5AB:10::/60 64

!

ip local pool local 10.1.1.2 10.1.1.100

!

ipv6 local pool DHCPv6Pool 2A02:838F:F880::/42 56

!

验证

Client#show ipv6 interface brief FastEthernet0/2

FastEthernet0/2              [up/up]

FE80::205:FF:FE77:2C1B

2A02:838F:F880::1

Client#show ipv6 interface brief dialer1

Dialer1                [up/up]

FE80::1234

2001:DB8:5AB:10::1234

客户端故障排除

这些调试有助于调试问题：

debug ppp negotiation

debug ipv6 dhcp detail

Client#show debug

PPP:

PPP protocol negotiation debugging is on

IPv6 DHCP:

IPv6 DHCP debugging is on (detailed)

这是完成PPP协商后客户端路由器上调试ipv6 dhcp detail的片段，并且各自的虚拟访问处于UP状态。

*Jun 27 15:08:53.019: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: detailed packet contents

*Jun 27 15:09:03.711:   src FE80::1234

*Jun 27 15:09:03.711:   dst FF02::1:2 (Dialer1)

*Jun 27 15:09:03.711:   type REQUEST(3), xid 1849347

*Jun 27 15:09:03.711:   option ELAPSED-TIME(8), len 2

*Jun 27 15:09:03.711:     elapsed-time 3202

*Jun 27 15:09:03.711:   option CLIENTID(1), len 10

*Jun 27 15:09:03.711:     00030001000500772C1B

*Jun 27 15:09:03.711:   option ORO(6), len 6

*Jun 27 15:09:03.711:     IA-PD,DNS-SERVERS,DOMAIN-LIST

*Jun 27 15:09:03.711:   option SERVERID(2), len 10

*Jun 27 15:09:03.711:     000300017CAD74F9EB00

*Jun 27 15:09:03.711:   option IA-PD(25), len 41

*Jun 27 15:09:03.711:     IAID 0x000B0001, T1 0, T2 0

*Jun 27 15:09:03.711:     option IAPREFIX(26), len 25

*Jun 27 15:09:03.711:       preferred 0, valid 0, prefix 2A02:838F:F880::/56

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: Sending REQUEST to FF02::1:2 on Dialer1

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: Received REPLY from FE80::7EAD:74FF:FEF9:EB00 on Dialer1

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: detailed packet contents

*Jun 27 15:09:03.711:   src FE80::7EAD:74FF:FEF9:EB00 (Dialer1)

*Jun 27 15:09:03.711:   dst FE80::1234 (Dialer1)

*Jun 27 15:09:03.711:   type REPLY(7), xid 1849347

*Jun 27 15:09:03.711:   option SERVERID(2), len 10

*Jun 27 15:09:03.711:     000300017CAD74F9EB00

*Jun 27 15:09:03.711:   option CLIENTID(1), len 10

*Jun 27 15:09:03.711:     00030001000500772C1B

*Jun 27 15:09:03.711:   option IA-PD(25), len 41

*Jun 27 15:09:03.711:     IAID 0x000B0001, T1 302400, T2 483840

*Jun 27 15:09:03.711:     option IAPREFIX(26), len 25

*Jun 27 15:09:03.711:       preferred 604800, valid 2592000, prefix 2A02:838F:F880::/56

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: Processing options

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: Adding prefix 2A02:838F:F880::/56 to my-prefix1

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: T1 set to expire in 302400 seconds

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: T2 set to expire in 483840 seconds

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: DHCPv6 changes state from REQUEST to OPEN (REPLY_RECEIVED) on Dialer1

相关信息

- IPv6访问服务：DHCPv6前缀委派

- T技术支持和文档 — Cisco Systems