目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

设置控制台访问 Sun 服务器

适配器和电缆

COMM 服务器配置

相关信息

简介

思科接入服务器通常配置为通信服务器，用于控制台访问Sun工作站。这些配置将接入服务器称为通信服务器、终端服务器或控制台服务器。为连接到Sun设备的comm服务器的配置，与为Cisco路由器的控制台访问设置的comm服务器类似。有关配置Comm Server的详细信息，请参阅配置Terminal/Comm Server。

警告：在将通信服务器连接到Sun工作站之前，请确保阅读并了解Cisco接入服务器上终端服务器中断字符的含义。此问题信息通告（Field Notice）警告说如果重新载入控制台服务器，Sun工作站就能进入维护模式，或者重新启动。您必须先解决此字段通知中的问题，然后才能继续。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

设置控制台访问 Sun 服务器

连接到Sun服务器的控制台端口时：

- 启用和正确配置串行接口(Sun上的串行口A或B) 的控制台访问。使用Admintool等实用程序检验串行接口状态。有关如何启用和配置Sun工作站串行接口的详细信息 ，请参阅Unix系统管理员资源。

- 请勿将键盘连接到Sun工作站。Sun计算机在通电期间搜索键盘。如果键盘已经插入，服务器假定控制台是本地连接的键盘和监控器。如果它未检测到键盘，它会将控制台输入和输出重定向到串行端口A。

警告：服务器启动后，请勿拔下键盘。这会导致控制台锁定。如果控制台查询，请确保服务器能够在没有人工干预的情况下自动引导，并在键盘断开的情况下重新引导。有关自动引导的 信息，请参阅Sun网站。

- 将Sun串行端口速度、数据位、奇偶校验和停止位分别设置为9600-8-N-1 (默认设置)，或者与comm服务器上设置匹配(如果不同)。

- 在您将Sun连接到Cisco控制台服务器之前，请确保您能够使用哑终端或PC，连接到Sun的控制台。在连接到控制台服务器之前，请验证此连接，以帮助隔离和修复与Sun相关的问题。请参阅操作方法：串行控制 台文档，了解有关使用哑终端或PC进行控制台访问的详细信息。

适配器和电缆

获取或制作RJ-45-to-B-25适配器以连接到Sun。该适配器允许您将Cisco Access Server连接到Sun控制台。在大多数电子插座商店，您都可以获得RJ-45-to-B-25凸式适配器套件来制造适配器。使用下面的引脚布局表来构建适配器。

要构建特殊的RJ-45转DB-25适配器，请执行以下操作：

1. 拆卸适配器。

2. 确定引脚（如下图所示），并将其与下表进行比较。

3. 将电线从RJ-45侧的每个引脚连接到DB-25端的对应引脚(在下表中定义)。 例如，将RJ-45侧引脚1连接到DB-25侧引脚4。

4. 使用分支盒或万用表确保适配器已正确布线。如果使用多用电表，请为RJ-45端的每个管脚提供一个电压，并且确保DB-25端的对应引脚接收该电压。

用于Sun串行端口的RJ-45转DB-25适配器

信号

RJ-45端的引脚

DB-25端的引脚

信号

CTS

1

4

RTS

DSR

2

20

DTR

RxD

3

2

TxD

GND

4

7

GND

GND

5

TxD

6

3

RxD

DTR

7

6

DSR

RTS

8

5

CTS

要扩展CAB-OCTAL-ASYNC电缆（从通信服务器）的覆盖范围，请使用直通电缆。如果您不需要扩展CAB-OCTAL-ASYNC电缆的覆盖范围，请按照上述说明将RJ-45插头连接到RJ-45-to-DB-25适配器。

注意：上面的引脚布局表适用于大多数带DB-25串行端口的Sun服务器。请参阅Sun串行端口和电缆引脚 ，以验证Sun服务器上的串行端口类型。如果您的服务器的串行端口管脚引线与上表中的管脚引线不匹配，请将来自Sun的期望信号与CAB-OCTAL-ASYNC电缆提供的相应信号匹配，以创建适配器。

下表显示了根据实验场景使用Cisco RJ-45-to-DB-25连接器连接到Sun服务器的另一种方法。但是，使用前面介绍的过程可消除变量。

从Comm Server连接电缆

扩展电缆

RJ-45转DB-25连接器

CAB-OCTAL-ASYNC（带内置全反功能的DTE）

需要1根带翻转(CAB-500RJ)的RJ-45水晶电缆。其他电缆延伸部分（如果需要）必须直通。

CAB-5MODCM（适配器标记为MODEM）此连接器之前不得修改。

以上组合等同于两个DTE之间的无效调制解调器连接。如果您尝试过上面的组合，而不能建立连接，那么请按照前面描述的内容验证连接器引脚或创建RJ-45-to-B-25适配器。

COMM 服务器配置

下面的Cisco Comm服务器配置摘录显示了连接到Sun控制台端口的异步线路的配置。您必须按照配置终端/通信服务器中的说明配置通信服务器。

路由器 1

(...)

line 1 16

!--- Configure the lines that are used for sun console connectivity.

session-timeout 20

!--- Session times out after 20 minutes of inactivity.

no exec

!--- Unwanted signals from the attached device do not launch an EXEC session. !--- Prevents the line from being unavailable due to a rogue EXEC process.

exec-timeout 0 0

!--- Disables exec timeout.

transport input all

!--- Allows all protocols to use the line.

(...)

注意：如果此配置不起作用，请在配置模式下使用flowcontrol hardware in命令并重新连接。如果您仍有问题，请参阅为Sun控制台访问配置Comm/Terminal Server，以验证Sun是否接受来自哑终端的控制台连接。

下列输出显示了从comm服务器(maui-oob-01)到Sun Sparc Ultra 5服务器(supersweet)的连接(在comm服务器的线路15上连接)，这就是为什么我们在示例中使用Telnet端口2015的原因。第一个身份验证由通信服务器在出站连接上执行。第二个身份验证由Sun执行。

(...)

maui-oob-01#telnet 172.22.163.26 2015

Trying 172.22.163.26, 2015 ... Open

User Access Verification

Username:

Password:

supersweet console login: root

Password:

Last login: Tue Feb 13 08:01:26 on console

Feb 13 17:34:54 supersweet login: ROOT LOGIN /dev/console

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6 Jumpstart 1.024 August 1997

supersweet:/ ->

(...)

相关信息

- 配置终端/通信服务器以进行控制台访问

- 字段提示：Cisco 访问服务器上的终端服务器中断字符

- 如何：串行控制台

- Sun串行端口和电缆引脚布局

- Unix系统管理员资源

- 控制台知识的更大滚动

- 技术支持和文档 - Cisco Systems