目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

调试输出示例

使用 V.110 的 GSM 回叫

使用 V.110 的调制解调器回叫

使用 V.110 的 ISDN 回叫

相关信息

简介

本文档为使用以下方法之一进行呼叫的远程用户提供了配置示例。在每种情况下，使用V.110呼叫执行回叫。

- 用户通过GSM连接3640并请求回叫。

- 用户通过调制解调器连接3640并请求回叫。

- 用户通过ISDN（数据）连接3640并请求回叫。

注意：默认情况下，路由器上配置了身份验证、授权和记帐(AAA)。您还应创建用户以登录。

在本示例中，我们还为呼叫和标注设置了点对点协议(PPP)身份验证。我们一直更改了脚本，以配置V.110的调制解调器，并允许用户选择其方法（调制解调器或GSM）。 根据所选方法，用户应：

- 在回叫号码（用于调制解调器）中使用ZDTxxx。

- 在回叫号码（用于GSM）中使用DIxxxx。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Rosa IOS上是否提供V.110回叫功能？软件版本12.2(5.2)T及更高版本。

- 调制解调器软件版本2.7.3.0。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用此图所示的网络设置。

配置

本文档使用以下配置：

- Suzanne

Suzanne

suzanne#show running-config

!

version 12.2

service internal

!

hostname suzanne

!

aaa new-model

!

aaa authentication login default local

aaa authentication ppp default local

aaa authorization network default local

aaa session-id common

!

username ww password 0

username alainisdn password 0

username alaingsm callback-dialstring "" password 0

username alainmod callback-dialstring "" password 0

!

modem country mica belgium

!

isdn switch-type primary-net5

isdn voice-call-failure 0

chat-script offhook "" "ATH1" OK

chat-script callback ABORT ERROR ABORT BUSY "" "AT&F"

OK "ATX3DT \T" TIMEOUT 90 \c

chat-script callback1analog ABORT ERROR ABORT BUSY "" "AT&F"

OK "ATDT \T" TIMEOUT 90 CONNECT \c

chat-script callback2gsm ABORT ERROR ABORT BUSY "" "AT&F"

OK "ATS29=8" OK "AT \T" TIMEOUT 90 CONNECT \c

!

controller E1 1/0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.17.243.105 255.255.255.0

!

interface Serial1/0:15

description E1 0451/39920

no ip address

encapsulation ppp

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-net5

isdn incoming-voice modem

isdn outgoing-voice info-transfer-capability 3.1kHz-audio

no cdp enable

ppp authentication chap callin

!

interface BRI3/1

description belgacom 027202094

no ip address

encapsulation ppp

isdn switch-type basic-net3

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Dialer1

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer callback-secure

dialer-group 1

async dynamic routing

async mode interactive

peer default ip address pool pool

ppp callback accept

ppp authentication pap

group-range 65 94

!

interface Dialer1

description Dial-In User

ip address 172.31.1.1 255.255.0.0

ip helper-address 90.100.48.38

ip helper-address 90.100.60.202

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer callback-secure

dialer map ip 172.31.1.2 name alainisdn class callback 6136

peer default ip address pool pool

no cdp enable

ppp callback accept

ppp authentication chap callin

!

map-class dialer callback

dialer callback-server username

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password

line 65 94

script dialer callback2gsm

script callback callback2gsm

modem InOut

transport input telnet

transport output pad v120 lapb-ta telnet rlogin udptn

autoselect during-login

autoselect ppp

stopbits 1

flowcontrol hardware

line aux 0

password

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password

!

end

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

命令输出解释程序工具（仅限注册用户）支持某些 show 命令，使用此工具可以查看对 show 命令输出的分析。

- show ip route?？显示IP路由表的内容

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

注：在发出debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

- debug modem — 观察接入服务器上的调制解调器线路活动。

- debug dialer events — 显示有关在拨号器接口上接收的数据包的调试信息。

- debug ppp authentication — 显示身份验证协议消息，包括质询身份验证协议(CHAP)数据包交换和密码身份验证协议(PAP)交换。

- debug ppp cbcp — 显示与使用Microsoft回叫控制协议(MSCB)的PPP连接协商关联的协议错误和统计信息。

- debug ISDN Q931 — 显示有关本地路由器（用户端）和网络之间ISDN网络连接（第3层）的呼叫建立和拆卸的信息。

- debug chat — 验证聊天脚本是否正常工作。

- debug callback — 显示路由器使用调制解调器和聊天脚本在终端线路上回叫时的回叫事件。

调试输出示例

使用 V.110 的 GSM 回叫

suzanne#

01:03:00: ISDN BR3/1: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2F

01:03:00: Sending Complete

01:03:00: Bearer Capability i = 0x9090A3

01:03:00: Channel ID i = 0x89

01:03:00: Calling Party Number i = 0x21, 0x83, '478681006', Plan:ISDN,

Type:National

01:03:00: Called Party Number i = 0xA1, '27202094', Plan:ISDN, Type:National

01:03:00: ISDN BR3/1: Event: Received a VOICE call from 478681006 on B1 at 64 Kb/s

01:03:00: ISDN BR3/1: Event: Accepting the call id 0x19

01:03:00: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR3/1, TEI 70 changed to up

01:03:00: ISDN BR3/1: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0xAF

01:03:00: Channel ID i = 0x89

01:03:00: ISDN BR3/1: TX -> ALERTING pd = 8 callref = 0xAF

01:03:00: ISDN BR3/1: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0xAF

01:03:01: ISDN BR3/1: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x2F

01:03:01: Modem 2/12 Mica: configured for Answer mode,

with Null signaling,0x0 tone detection.

01:03:01: Modem 2/12 Mica: in modem state CALL_SETUP

01:03:02: Modem 2/12 Mica: in modem state CONNECT

01:03:06: Modem 2/12 Mica: in modem state LINK

01:03:07: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI3/1:1 is now connected to 478681006

01:03:15: Modem 2/12 Mica: in modem state TRAINUP

01:03:17: Modem 2/12 Mica: in modem state EC_NEGOTIATING

01:03:18: Modem 2/12 Mica: in modem state STEADY

01:03:18: Modem 2/12 Mica: CONNECT at 31200/31200 (Tx/Rx), V34+, LAPM, None

01:03:19: TTY77: DSR came up

01:03:19: tty77: Modem: IDLE->(unknown)

01:03:19: TTY77: EXEC creation

01:03:19: TTY77: set timer type 10, 30 seconds

01:03:19: TTY77: Autoselect(2) sample 7E

01:03:19: TTY77: Autoselect(2) sample 7EFF

01:03:19: TTY77: Autoselect(2) sample 7EFF7D

01:03:19: TTY77: Autoselect(2) sample 7EFF7D23

01:03:19: TTY77 Autoselect cmd: ppp negotiate

01:03:19: TTY77: EXEC creation

01:03:19: TTY77: create timer type 1, 600 seconds

01:03:19: TTY77: destroy timer type 1

01:03:19: TTY77: no timer type 0 to destroy

01:03:19: As77 DDR: Dialer received incoming call from <unknown>

01:03:21: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async77, changed state to up

01:03:21: As77 DDR: Dialer statechange to up

01:03:21: As77 DDR: Dialer received incoming call from <unknown>

01:03:21: As77 PPP: Treating connection as a callin

01:03:21: As77 PPP: Authorization required

01:03:22: Modem 2/12 Mica: PPP escape_map: Tx map = FFFFFFFF, Rx map = 0

01:03:22: As77 PPP: Authorization required

01:03:27: Modem 2/12 Mica: PPP escape_map: Tx map = A0000, Rx map = 0

01:03:27: As77 MCB: Initialize

01:03:27: MCB: Flush

01:03:27: Modem 2/12 Mica: Bad RX Frame: control = 0xE007, length = 0xD,

buffer = 0x3BC6E54

01:03:30: As77 PAP: I AUTH-REQ id 2 len 16 from "alaingsm"

01:03:30: As77 PAP: Authenticating peer alaingsm

01:03:30: As77 PPP: Sent PAP LOGIN Request to AAA

01:03:30: As77 PPP: Received LOGIN Response from AAA = PASS

01:03:30: As77 DDR: Remote name for alaingsm

01:03:30: As77 DDR: Authenticated host alaingsm with no matching dialer map

01:03:30: As77 PAP: O AUTH-ACK id 2 len 5

01:03:30: As77 MCB: Start

01:03:30: As77 MCB: User alaingsm Callback Number - Client ANY

01:03:30: As77 MCB: Newstate 0-INIT -> 2-WAIT_RESPONSE

01:03:30: As77 MCB: O Request Id 1 Callback Type Client-Num delay 0

01:03:32: As77 MCB: Timeout in state WAIT_RESPONSE sending new Request 2

01:03:32: As77 MCB: O Request Id 2 Callback Type Client-Num delay 0

01:03:34: As77 MCB: Timeout in state WAIT_RESPONSE sending new Request 3

01:03:34: As77 MCB: O Request Id 3 Callback Type Client-Num delay 0

01:03:35: Async77 PPP: I MCB Response(2) id 1 len 22

01:03:35: Async77 MCB:

I 2 1 0 16 2 12 F 1 44 49 30 30 34 37 38 36 38 31 30 30 36 0

01:03:35: As77 MCB: Received response

01:03:35: As77 MCB: Resp ignored. ID Expected 3, got id 1

01:03:36: As77 MCB: Timeout in state WAIT_RESPONSE sending new Request 4

01:03:36: As77 MCB: O Request Id 4 Callback Type Client-Num delay 0

01:03:36: Async77 PPP: I MCB Response(2) id 4 len 22

01:03:36: Async77 MCB:

I 2 4 0 16 2 12 F 1 44 49 30 30 34 37 38 36 38 31 30 30 36 0

01:03:36: As77 MCB: Received response

!--- You can see here that "DI00478681006" was entered at the user PC.

01:03:36: As77 MCB: Response CBK-Client-Num 2 18 15, addr 1-DI00478681006

01:03:36: As77 MCB: O Ack Id 5 Callback Type Client-Num delay 15

01:03:36: As77 MCB: Negotiated MCB with peer

01:03:36: As77 MCB: Newstate 2-WAIT_RESPONSE -> 3-WAIT_TERMINATE

01:03:37: As77 MCB: Peer terminating the link

01:03:37: As77 MCB: Newstate 3-WAIT_TERMINATE -> 5-WAIT_LINKDOWN

01:03:37: As77 MCB: Link terminated by peer, Callback Needed

01:03:37: As77 MCB: Newstate 5-WAIT_LINKDOWN -> 6-CALLING

01:03:37: As77 MCB: Initiate Callback for ^->o`iB@ at DI00478681006

using Async DDR

01:03:37: As77 DDR: PPP callback Callback server starting to alaingsm

DI00478681006

01:03:37: As77 MCB: Dialer callback started

!--- Call is disconnected.

01:03:38: Modem 2/12 Mica: in modem state SS_RETRAINING

01:03:38: ISDN BR3/1: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x2F

01:03:38: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

01:03:38: Progress Ind i = 0x8088 - In-band info or appropriate now available

01:03:38: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI3/1:1 disconnected from 478681006,

call lasted 37 seconds

01:03:38: ISDN BR3/1: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0xAF

01:03:38: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

01:03:38: Modem 2/12 Mica: in modem state TERMINATING

01:03:38: ISDN BR3/1: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x2F

01:03:39: TTY77: Async Int reset: Dropping DTR

01:03:39: Modem 2/12 Mica: PPP escape_map: Tx map = FFFFFFFF, Rx map = 0

01:03:39: As77 PPP: Authorization required

01:03:40: Modem 2/12 Mica: in modem state IDLE

01:03:40: Modem 2/12 Mica: DISCONNECT after 00:00:38, due to reason (0xDF00)

Host Disconnect.

01:03:40: TTY77: DSR was dropped

01:03:40: tty77: Modem: READY->(unknown)

01:03:41: TTY77: dropping DTR, hanging up

01:03:41: tty77: Modem: HANGUP->(unknown)

01:03:41: %LINK-5-CHANGED: Interface Async77, changed state to reset

01:03:42: TTY77: cleanup pending. Delaying DTR

01:03:43: TTY77: cleanup pending. Delaying DTR

01:03:44: TTY77: cleanup pending. Delaying DTR

01:03:44: TTY77: no timer type 0 to destroy

01:03:44: TTY77: no timer type 1 to destroy

01:03:44: TTY77: no timer type 3 to destroy

01:03:44: TTY77: no timer type 4 to destroy

01:03:44: TTY77: no timer type 2 to destroy

01:03:44: Async77: allowing modem_process to continue hangup

01:03:45: TTY77: restoring DTR

01:03:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async77, changed state to down

01:03:53: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR3/1, TEI 70

changed to down

!--- Callback is started.

01:03:56: As77 DDR: re-enable timeout

01:03:56: DDR: callback triggered by dialer_timers

01:03:56: As77 DDR: beginning callback to alaingsm DI00478681006

01:03:56: As77 DDR: Attempting to dial DI00478681006

01:03:56: CHAT77: Attempting async line dialer script

01:03:56: CHAT77: Dialing using Modem script: callback2gsm & System script:

none

01:03:56: CHAT77: process started

01:03:56: CHAT77: Asserting DTR

01:03:56: CHAT77: Chat script callback2gsm started

01:03:56: CHAT77: Sending string: AT&F

01:03:56: CHAT77: Expecting string: OK

01:03:56: CHAT77: Completed match for expect: OK

01:03:56: CHAT77: Sending string: ATS29=8

01:03:56: CHAT77: Expecting string: OK

01:03:56: CHAT77: Completed match for expect: OK

!--- We send DI00478681006

01:03:56: CHAT77: Sending string: AT \T<DI00478681006>

01:03:56: CHAT77: Expecting string: CONNECT

01:03:56: Modem 2/12 Mica: configured for Originate mode, with Null signaling,

0x1 tone detection.

01:03:56: Modem 2/12 Mica: received dialstring 00478681006

01:03:56: ISDN Se1/0:15: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x000E

01:03:56: Bearer Capability i = 0x8890214846BB

01:03:56: Channel ID i = 0xA9839F

01:03:56: Called Party Number i = 0x81, '00478681006', Plan:ISDN, Type:Unknown

01:03:56: Low Layer Compat i = 0x8890214846BB

01:03:56: ISDN Se1/0:15: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x800E

01:03:56: Channel ID i = 0xA9839F

01:03:56: Modem 2/12 Mica: in modem state CALL_SETUP

01:04:02: ISDN Se1/0:15: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0x800E

01:04:03: ISDN Se1/0:15: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x800E

01:04:03: ISDN Se1/0:15: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x000E

01:04:03: Modem 2/12 Mica: in modem state CONNECT

01:04:03: Modem 2/12 Mica: in modem state LINK

01:04:03: Modem 2/12 Mica: in modem state TRAINUP

01:04:03: Modem 2/12 Mica: in modem state EC_NEGOTIATING

01:04:03: Modem 2/12 Mica: in modem state STEADY

01:04:03: CHAT77: Completed match for expect: CONNECT

01:04:03: CHAT77: Sending string: \c

01:04:03: CHAT77: Chat script callback2gsm finished, status = Success

01:04:03: TTY77: no timer type 1 to destroy

01:04:03: TTY77: no timer type 0 to destroy

01:04:03: Modem 2/12 Mica: CONNECT at 9600/9600 (Tx/Rx), V110, V.110, None

01:04:04: As77 PPP: Treating connection as a callout

01:04:04: Modem 2/12 Mica: PPP escape_map: Tx map = FFFFFFFF, Rx map = 0

01:04:04: As77 PPP: Authorization required

01:04:04: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async77, changed state to up

01:04:04: As77 DDR: Dialer statechange to up

01:04:04: As77 DDR: Copying MS callback dialstring DI00478681006 to ddb

01:04:04: DDR: Freeing callback to alaingsm DI00478681006

01:04:04: As77 DDR: Dialer call has been placed

01:04:08: Modem 2/12 Mica: PPP escape_map: Tx map = A0000, Rx map = 0

01:04:08: As77 MCB: Initialize

01:04:08: Modem 2/12 Mica: Bad RX Frame: control = 0xE007, length = 0xD,

buffer = 0x3BC6E54

01:04:09: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial1/0:30 is now connected to 00478681006

01:04:11: As77 PAP: I AUTH-REQ id 2 len 16 from "alaingsm"

01:04:11: As77 PAP: Authenticating peer alaingsm

01:04:11: As77 PPP: Sent PAP LOGIN Request to AAA

01:04:11: As77 PPP: Received LOGIN Response from AAA = PASS

01:04:11: As77 DDR: Remote name for alaingsm

01:04:11: As77 DDR: Authenticated host alaingsm with no matching dialer map

01:04:11: As77 PAP: O AUTH-ACK id 2 len 5

01:04:13: As77 DDR: dialer protocol up

suzanne#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1,

E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.17.243.1 to network 0.0.0.0

172.17.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.17.243.0 is directly connected, Ethernet0/0

172.31.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 172.31.1.28/32 is directly connected, Async77

C 172.31.0.0/16 is directly connected, Dialer1

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.17.243.1

suzanne#ping 172.31.1.28

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.31.1.28, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 784/858/880 ms

suzanne#

01:04:49: ISDN Se1/0:15: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x800E

01:04:49: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

01:04:49: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial1/0:30 disconnected from

00478681006, call lasted 46 seconds

01:04:49: ISDN Se1/0:15: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x000E

01:04:49: Modem 2/12 Mica: in modem state TERMINATING

01:04:49: ISDN Se1/0:15: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x800E

01:04:49: Modem 2/12 Mica: in modem state IDLE

01:04:49: Modem 2/12 Mica: DISCONNECT after 00:00:46,

due to reason (0xDF00) Host Disconnect.

01:04:50: TTY77: DSR was dropped

01:04:50: tty77: Modem: READY->(unknown)

01:04:51: TTY77: Async Int reset: Dropping DTR

01:04:51: Modem 2/12 Mica: PPP escape_map: Tx map = FFFFFFFF, Rx map = 0

01:04:51: As77 PPP: Authorization required

01:04:51: TTY77: dropping DTR, hanging up

01:04:51: tty77: Modem: HANGUP->(unknown)

01:04:52: TTY77: cleanup pending. Delaying DTR

01:04:53: %LINK-5-CHANGED: Interface Async77, changed state to reset

01:04:53: TTY77: cleanup pending. Delaying DTR

01:04:54: TTY77: cleanup pending. Delaying DTR

01:04:55: TTY77: cleanup pending. Delaying DTR

01:04:56: TTY77: no timer type 0 to destroy

01:04:56: TTY77: no timer type 1 to destroy

01:04:56: TTY77: no timer type 3 to destroy

01:04:56: TTY77: no timer type 4 to destroy

01:04:56: TTY77: no timer type 2 to destroy

01:04:56: Async77: allowing modem_process to continue hangup

01:04:56: TTY77: restoring DTR

01:04:58: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async77, changed state to down

01:05:08: As77 DDR: re-enable timeout

使用 V.110 的调制解调器回叫

!--- Modem callback using default of MICA (modem dialing US robotics).

suzanne#

01:06:21: ISDN Se1/0:15: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x6D73

01:06:21: Sending Complete

01:06:21: Bearer Capability i = 0x9090A3

01:06:21: Channel ID i = 0xA18387

01:06:21: Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN

01:06:21: Calling Party Number i = 0xA1, '6020', Plan:ISDN, Type:National

01:06:21: Called Party Number i = 0x81, '214', Plan:ISDN, Type:Unknown

01:06:21: ISDN Se1/0:15: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0xED73

01:06:21: Channel ID i = 0xA98387

01:06:21: ISDN Se1/0:15: TX -> ALERTING pd = 8 callref = 0xED73

01:06:21: ISDN Se1/0:15: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0xED73

01:06:21: ISDN Se1/0:15: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x6D73

01:06:21: ISDN Se1/0:15: CALL_PROGRESS: CALL_CONNECTED call id 0x1A, bchan 6, dsl 0

01:06:21: Modem 2/13 Mica: configured for Answer mode, with Null signaling,

0x0 tone detection.

01:06:21: Modem 2/13 Mica: in modem state CALL_SETUP

01:06:22: Modem 2/13 Mica: in modem state CONNECT

01:06:26: Modem 2/13 Mica: in modem state LINK

01:06:27: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial1/0:6 is now connected to 6020

01:06:34: Modem 2/13 Mica: in modem state TRAINUP

01:06:36: Modem 2/13 Mica: in modem state EC_NEGOTIATING

01:06:36: Modem 2/13 Mica: in modem state STEADY

01:06:36: Modem 2/13 Mica: CONNECT at 9600/9600 (Tx/Rx), V34+, LAPM, None

01:06:37: TTY78: DSR came up

01:06:37: tty78: Modem: IDLE->(unknown)

01:06:37: TTY78: EXEC creation

01:06:37: TTY78: set timer type 10, 30 seconds

01:06:40: TTY78: Autoselect(2) sample 7E

01:06:40: TTY78: Autoselect(2) sample 7EFF

01:06:40: TTY78: Autoselect(2) sample 7EFF7D

01:06:40: TTY78: Autoselect(2) sample 7EFF7D23

01:06:40: TTY78 Autoselect cmd: ppp negotiate

01:06:40: TTY78: EXEC creation

01:06:40: TTY78: create timer type 1, 600 seconds

01:06:40: TTY78: destroy timer type 1

01:06:40: TTY78: no timer type 0 to destroy

01:06:40: As78 DDR: Dialer received incoming call from <unknown>

01:06:42: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async78, changed state to up

01:06:42: As78 DDR: Dialer statechange to up

01:06:42: As78 DDR: Dialer received incoming call from <unknown>

01:06:42: As78 PPP: Treating connection as a callin

01:06:42: As78 PPP: Authorization required

01:06:43: Modem 2/13 Mica: PPP escape_map: Tx map = FFFFFFFF, Rx map = 0

01:06:43: As78 PPP: Authorization required

01:06:47: Modem 2/13 Mica: PPP escape_map: Tx map = A0000, Rx map = 0

01:06:47: As78 MCB: Initialize   01:06:47: MCB: Flush

01:06:47: Modem 2/13 Mica: Bad RX Frame: control = 0xE007, length = 0xE, buffer = 0x3BC9014

01:06:50: As78 PAP: I AUTH-REQ id 2 len 16 from "alainmod"

01:06:50: As78 PAP: Authenticating peer alainmod

01:06:50: As78 PPP: Sent PAP LOGIN Request to AAA

01:06:50: As78 PPP: Received LOGIN Response from AAA = PASS

01:06:50: As78 DDR: Remote name for alainmod

01:06:50: As78 DDR: Authenticated host alainmod with no matching dialer map

01:06:50: As78 PAP: O AUTH-ACK id 2 len 5

01:06:50: As78 MCB: Start

01:06:50: As78 MCB: User alainmod Callback Number - Client ANY

01:06:50: As78 MCB: Newstate 0-INIT -> 2-WAIT_RESPONSE

01:06:50: As78 MCB: O Request Id 1 Callback Type Client-Num delay 0

01:06:52: As78 MCB: Timeout in state WAIT_RESPONSE sending new Request 2

01:06:52: As78 MCB: O Request Id 2 Callback Type Client-Num delay 0

01:06:54: As78 MCB: Timeout in state WAIT_RESPONSE sending new Request 3

01:06:54: As78 MCB: O Request Id 3 Callback Type Client-Num delay 0

01:06:54: Async78 PPP: I MCB Response(2) id 1 len 17

01:06:54: Async78 MCB: I 2 1 0 11 2 D F 1 5A 44 54 20 36 30 32 30 0

01:06:54: As78 MCB: Received response

01:06:54: As78 MCB: Resp ignored. ID Expected 3, got id 1

01:06:56: As78 MCB: Timeout in state WAIT_RESPONSE sending new Request 4

01:06:56: As78 MCB: O Request Id 4 Callback Type Client-Num delay 0

01:06:56: Async78 PPP: I MCB Response(2) id 4 len 17

01:06:56: Async78 MCB: I 2 4 0 11 2 D F 1 5A 44 54 20 36 30 32 30 0

01:06:56: As78 MCB: Received response

01:06:56: As78 MCB: Response CBK-Client-Num 2 13 15, addr 1-ZDT 6020

01:06:56: As78 MCB: O Ack Id 5 Callback Type Client-Num delay 15

01:06:56: As78 MCB: Negotiated MCB with peer

01:06:56: As78 MCB: Newstate 2-WAIT_RESPONSE -> 3-WAIT_TERMINATE

01:06:56: As78 MCB: Peer terminating the link

01:06:56: As78 MCB: Newstate 3-WAIT_TERMINATE -> 5-WAIT_LINKDOWN

01:06:56: As78 MCB: Link terminated by peer, Callback Needed

01:06:56: As78 MCB: Newstate 5-WAIT_LINKDOWN -> 6-CALLING

01:06:56: As78 MCB: Initiate Callback for ^->o`iB@ at ZDT 6020 using Async DDR

01:06:56: As78 DDR: PPP callback Callback server starting to alainmod ZDT 6020

01:06:56: As78 MCB: Dialer callback started

01:06:57: Modem 2/13 Mica: in modem state TERMINATING

01:06:57: Modem 2/13 Mica: in modem state IDLE

01:06:57: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial1/0:6 disconnected from 6020,

call lasted 36 seconds

01:06:57: ISDN Se1/0:15: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0xED73

01:06:57: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

01:06:57: Modem 2/13 Mica: DISCONNECT after 00:00:35, due to reason (0x8220)

EC rcvd DISC frame.

01:06:57: TTY78: DSR was dropped

01:06:57: tty78: Modem: READY->(unknown)

01:06:57: ISDN Se1/0:15: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x6D73

01:06:57: ISDN Se1/0:15: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xED73

01:06:58: TTY78: dropping DTR, hanging up

01:06:58: TTY78: Async Int reset: Dropping DTR

01:06:58: tty78: Modem: HANGUP->(unknown)

01:06:59: TTY78: cleanup pending. Delaying DTR

01:06:59: Modem 2/13 Mica: PPP escape_map: Tx map = FFFFFFFF, Rx map = 0

01:06:59: As78 PPP: Authorization required

01:07:00: %LINK-5-CHANGED: Interface Async78, changed state to reset

01:07:00: TTY78: cleanup pending. Delaying DTR

01:07:01: TTY78: cleanup pending. Delaying DTR

01:07:02: TTY78: cleanup pending. Delaying DTR

01:07:03: TTY78: no timer type 0 to destroy

01:07:03: TTY78: no timer type 1 to destroy

01:07:03: TTY78: no timer type 3 to destroy

01:07:03: TTY78: no timer type 4 to destroy

01:07:03: TTY78: no timer type 2 to destroy

01:07:03: Async78: allowing modem_process to continue hangup

01:07:03: TTY78: restoring DTR

01:07:05: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async78, changed state to down

01:07:15: As78 DDR: re-enable timeout

!--- Callback start.

01:07:15: DDR: callback triggered by dialer_timers

01:07:15: As78 DDR: beginning callback to alainmod ZDT 6020

01:07:15: As78 DDR: Attempting to dial ZDT 6020

01:07:15: CHAT78: Attempting async line dialer script

01:07:15: CHAT78: Dialing using Modem script: callback2gsm

& System script: none

01:07:15: CHAT78: process started

01:07:15: CHAT78: Asserting DTR

01:07:15: CHAT78: Chat script callback2gsm started

01:07:15: CHAT78: Sending string: AT&F

01:07:15: CHAT78: Expecting string: OK

01:07:15: CHAT78: Completed match for expect: OK

01:07:15: CHAT78: Sending string: ATS29=8

01:07:15: CHAT78: Expecting string: OK

01:07:15: CHAT78: Completed match for expect: OK

!--- The user entered "ZDT 6020". This is what we send:

01:07:15: CHAT78: Sending string: AT \T<ZDT 6020>

01:07:15: CHAT78: Expecting string: CONNECT

01:07:15: Modem 2/13 Mica: configured for Originate mode, with Null signaling,

0x1 tone detection.

01:07:15: Modem 2/13 Mica: received dialstring 6020

01:07:15: ISDN Se1/0:15: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x000F

01:07:15: Bearer Capability i = 0x9090A3

01:07:15: Channel ID i = 0xA9839F

01:07:15: Called Party Number i = 0x81, '6020', Plan:ISDN, Type:Unknown

01:07:15: ISDN Se1/0:15: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x800F

01:07:15: Channel ID i = 0xA9839F

01:07:15: ISDN Se1/0:15: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0x800F

01:07:15: Modem 2/13 Mica: in modem state CALL_SETUP

01:07:16: Modem 2/13 Mica: Detected Dial tone

01:07:17: ISDN Se1/0:15: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x800F

01:07:17: Progress Ind i = 0x8182 - Destination address is non-ISDN

01:07:17: Connected Number i = 0xA136303230

01:07:17: ISDN Se1/0:15: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x000F

01:07:17: Modem 2/13 Mica: in modem state CONNECT

01:07:19: Modem 2/13 Mica: in modem state LINK

01:07:23: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial1/0:30 is now connected to 6020

01:07:26: Modem 2/13 Mica: in modem state TRAINUP

01:07:28: Modem 2/13 Mica: in modem state EC_NEGOTIATING

01:07:28: Modem 2/13 Mica: in modem state STEADY

01:07:28: CHAT78: Completed match for expect: CONNECT

01:07:28: CHAT78: Sending string: \c

01:07:28: CHAT78: Chat script callback2gsm finished, status = Success

01:07:28: TTY78: no timer type 1 to destroy

01:07:28: TTY78: no timer type 0 to destroy

01:07:28: Modem 2/13 Mica: CONNECT at 33600/31200 (Tx/Rx), V34+, LAPM, None

01:07:28: As78 PPP: Treating connection as a callout

01:07:28: Modem 2/13 Mica: PPP escape_map: Tx map = FFFFFFFF, Rx map = 0

01:07:28: As78 PPP: Authorization required

01:07:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async78, changed state to up

01:07:28: As78 DDR: Dialer statechange to up

01:07:28: As78 DDR: Copying MS callback dialstring ZDT 6020 to ddb

01:07:28: DDR: Freeing callback to alainmod ZDT 6020

01:07:28: As78 DDR: Dialer call has been placed

01:07:29: Modem 2/13 Mica: PPP escape_map: Tx map = A0000, Rx map = 0

01:07:29: As78 MCB: Initialize

01:07:29: As78 PAP: I AUTH-REQ id 1 len 16 from "alainmod"

01:07:29: As78 PAP: Authenticating peer alainmod

01:07:29: As78 PPP: Sent PAP LOGIN Request to AAA

01:07:29: As78 PPP: Received LOGIN Response from AAA = PASS

01:07:29: As78 DDR: Remote name for alainmod

01:07:29: As78 DDR: Authenticated host alainmod with no matching dialer map

01:07:29: As78 PAP: O AUTH-ACK id 1 len 5

01:07:29: As78 DDR: dialer protocol up

01:07:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Async78,

changed state to up

suzanne#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.17.243.1 to network 0.0.0.0

172.17.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.17.243.0 is directly connected, Ethernet0/0

172.31.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 172.31.1.19/32 is directly connected, Async78

C 172.31.0.0/16 is directly connected, Dialer1

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.17.243.1

suzanne#ping 172.31.1.19

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.31.1.19, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 356/372/396 ms

suzanne#

01:08:08: Modem 2/13 Mica: in modem state TERMINATING

01:08:08: Modem 2/13 Mica: in modem state IDLE

01:08:08: Modem 2/13 Mica: DISCONNECT after 00:00:51, due to reason (0x8220)

EC rcvd DISC frame.

01:08:08: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial1/0:30 disconnected from 6020,

call lasted 51 seconds

01:08:08: ISDN Se1/0:15: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x000F

01:08:08: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

01:08:08: ISDN Se1/0:15: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x800F

01:08:08: ISDN Se1/0:15: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x000F

01:08:09: TTY78: DSR was dropped

01:08:09: tty78: Modem: READY->(unknown)

01:08:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Async78,

changed state to down

01:08:10: TTY78: dropping DTR, hanging up

01:08:10: TTY78: Async Int reset: Dropping DTR

01:08:10: tty78: Modem: HANGUP->(unknown)

01:08:10: Modem 2/13 Mica: PPP escape_map: Tx map = FFFFFFFF, Rx map = 0

01:08:10: As78 PPP: Authorization required

01:08:11: TTY78: cleanup pending. Delaying DTR

01:08:12: %LINK-5-CHANGED: Interface Async78, changed state to reset

01:08:12: TTY78: cleanup pending. Delaying DTR

01:08:13: TTY78: cleanup pending. Delaying DTR

01:08:14: TTY78: cleanup pending. Delaying DTR

01:08:15: TTY78: no timer type 0 to destroy

01:08:15: TTY78: no timer type 1 to destroy

01:08:15: TTY78: no timer type 3 to destroy

01:08:15: TTY78: no timer type 4 to destroy

01:08:15: TTY78: no timer type 2 to destroy

01:08:15: Async78: allowing modem_process to continue hangup

01:08:15: TTY78: restoring DTR

01:08:17: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async78, changed state to down

01:08:27: As78 DDR: re-enable timeout

使用 V.110 的 ISDN 回叫

!--- Receive call.

suzanne#

01:09:00: ISDN Se1/0:15: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x6F28

01:09:00: Sending Complete

01:09:00: Bearer Capability i = 0x8890

01:09:00: Channel ID i = 0xA18388

01:09:00: Calling Party Number i = 0xA1, '6136', Plan:ISDN, Type:National

01:09:00: Called Party Number i = 0x81, '214', Plan:ISDN, Type:Unknown

01:09:00: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0:7, changed state to up

01:09:00: ISDN Se1/0:15: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0xEF28

01:09:00: Channel ID i = 0xA98388

01:09:00: ISDN Se1/0:15: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0xEF28

01:09:00: Channel ID i = 0xA98388

01:09:00: Se1/0:7 PPP: Treating connection as a callin

01:09:00: Se1/0:7 PPP: Authorization required

01:09:00: ISDN Se1/0:15: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x6F28

01:09:00: ISDN Se1/0:15: CALL_PROGRESS: CALL_CONNECTED call id 0x1B,

bchan 7, dsl 0

01:09:01: Se1/0:7 PPP: Authorization required

01:09:01: Se1/0:7 MCB: Initialize

01:09:01: Se1/0:7 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 28 from "suzanne"

01:09:01: Se1/0:7 CHAP: I RESPONSE id 1 len 30 from "alainisdn"

01:09:01: Se1/0:7 PPP: Sent CHAP LOGIN Request to AAA

01:09:01: Se1/0:7 PPP: Received LOGIN Response from AAA = PASS

01:09:01: Se1/0:7 DDR: Remote name for alainisdn

01:09:01: Se1/0:7 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

01:09:01: Se1/0:7 DDR: PPP callback Callback server starting to

alainisdn 6136

01:09:01: Se1/0:7 DDR: disconnecting call

01:09:01: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial1/0:7 is now connected to

6136 alainisdn

01:09:01: ISDN Se1/0:15: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0xEF28

01:09:01: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

01:09:01: ISDN Se1/0:15: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x6F28

01:09:01: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0:7, changed state to down

01:09:01: ISDN Se1/0:15: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xEF28

01:09:01: Se1/0:7 DDR: disconnecting call

01:09:02: ISDN Se1/0:15: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x70DF

01:09:02: Sending Complete

01:09:02: Bearer Capability i = 0x8890

01:09:02: Channel ID i = 0xA18389

01:09:02: Calling Party Number i = 0xA1, '6136', Plan:ISDN, Type:National

01:09:02: Called Party Number i = 0x81, '214', Plan:ISDN, Type:Unknown

01:09:02: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0:8, changed state to up

01:09:02: ISDN Se1/0:15: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0xF0DF

01:09:02: Channel ID i = 0xA98389

01:09:02: ISDN Se1/0:15: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0xF0DF

01:09:02: Channel ID i = 0xA98389

01:09:02: Se1/0:8 PPP: Treating connection as a callin

01:09:02: Se1/0:8 PPP: Authorization required

01:09:02: ISDN Se1/0:15: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x70DF

01:09:02: ISDN Se1/0:15: CALL_PROGRESS: CALL_CONNECTED call id 0x1C,

bchan 8, dsl 0

01:09:02: Se1/0:8 PPP: Authorization required

01:09:03: Se1/0:8 MCB: Initialize

01:09:03: Se1/0:8 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 28 from "suzanne"

01:09:03: Se1/0:8 CHAP: I RESPONSE id 1 len 30 from "alainisdn"

01:09:03: Se1/0:8 PPP: Sent CHAP LOGIN Request to AAA

01:09:03: Se1/0:8 PPP: Received LOGIN Response from AAA = PASS

01:09:03: Se1/0:8 DDR: Remote name for alainisdn

01:09:03: Se1/0:8 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

01:09:03: Se1/0:8 DDR: callback to alainisdn already started

01:09:03: Se1/0:8 DDR: disconnecting call

01:09:03: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial1/0:8 is now connected

to 6136 alainisdn

01:09:03: ISDN Se1/0:15: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0xF0DF

01:09:03: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

01:09:03: ISDN Se1/0:15: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x70DF

01:09:03: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0:8, changed state to down

01:09:03: ISDN Se1/0:15: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xF0DF

01:09:03: Se1/0:8 DDR: disconnecting call

!--- Callback Start

01:09:16: DDR: Callback timer expired

01:09:16: Di1 DDR: beginning callback to alainisdn 6136

01:09:16: Se1/0:15 DDR: rotor dialout [priority]

01:09:16: Se1/0:15 DDR: Attempting to dial 6136

01:09:16: ISDN Se1/0:15: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0010

01:09:16: Bearer Capability i = 0x8890

01:09:16: Channel ID i = 0xA9839F

01:09:16: Called Party Number i = 0x81, '6136', Plan:ISDN, Type:Unknown

01:09:16: ISDN Se1/0:15: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8010

01:09:16: Channel ID i = 0xA9839F

01:09:16: ISDN Se1/0:15: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0x8010

01:09:16: ISDN Se1/0:15: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x8010

01:09:16: Connected Number i = 0xA136313336

01:09:16: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0:30, changed state to up

01:09:16: DDR: Freeing callback to alainisdn 6136

01:09:16: ISDN Se1/0:15: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x0010

01:09:16: Se1/0:30 PPP: Treating connection as a callout

01:09:16: Se1/0:30 PPP: Authorization required

01:09:16: Se1/0:30 MCB: Initialize

01:09:16: Se1/0:30 CHAP: I CHALLENGE id 7 len 30 from "alainisdn"

01:09:16: Se1/0:30 PPP: Sent CHAP SENDAUTH Request to AAA

01:09:16: Se1/0:30 PPP: Received SENDAUTH Response from AAA = PASS

01:09:16: Se1/0:30 CHAP: O RESPONSE id 7 len 28 from "suzanne"

01:09:16: Se1/0:30 CHAP: I SUCCESS id 7 len 4

01:09:16: Se1/0:30 PPP: Sent LCP AUTHOR Request to AAA

01:09:16: Se1/0:30 PPP: Sent IPCP AUTHOR Request to AAA

01:09:16: Se1/0:30 LCP: Received AAA AUTHOR Response = PASS

01:09:16: Se1/0:30 IPCP: Received AAA AUTHOR Response = PASS

01:09:16: Se1/0:30 DDR: dialer protocol up

01:09:17: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0:30,

changed state to up

01:09:22: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial1/0:30 is now connected to

6136 alainisdn

suzanne#

suzanne#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.17.243.1 to network 0.0.0.0

172.17.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.17.243.0 is directly connected, Ethernet0/0

172.31.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 172.31.1.2/32 is directly connected, Dialer1

C 172.31.0.0/16 is directly connected, Dialer1

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.17.243.1

suzanne#ping 172.31.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.31.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms

suzanne#

相关信息

- 拨号和接入技术支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems